簡介

本文旨在提供「盒子裡是什麼？」 rv345 Dual-WAN VPN路由器的樣式文檔。如需更深入的瞭解，請按一下此處檢視RV34X系列整合資料表。

RV345 Dual-WAN VPN路由器是RV34x系列的一部分，易於使用、靈活、高效能且耐用，非常適合小型企業。現在，新款RV345增加了網路過濾、應用控制和IP Source Guard等安全功能，為小型辦公室和遠端員工提供高度安全的寬頻有線連線。這些新的安全功能還便於對網路上的允許活動進行微調。

附註：要檢視有關RV345 Dual-WAN VPN路由器的「盒後」風格文章，請單擊此處。

產品圖表

前面板檢視

前面板顯示機型、重置按鈕、LED(如電源、VPN、DMZ、診斷、USB(1、2)、WAN(LINK/ACT、GIGABIT)、LAN(LINK/ACT、GIGABIT、DMZ)，以及埠USB 1、WAN(1-2)和LAN(1-16)。

下圖為RV345。

下圖為RV345P。其正面檢視與RV345P相似，不同之處在於RV345P具有PoE LAN LED。

後面板檢視

後面板顯示控制檯埠、開關和12VDC 2.5A電源介面卡埠。

右側面板檢視

右側面板顯示第二個USB埠和Kensington鎖插槽。

軟體包內容

a)   b)

c)   d)

e)   f)

g)    h)

i)   j)

a)RV35 Dual WAN Gigabit VPN路由器或

b)含PoE的RV35P Dual WAN Gigabit VPN路由器

c)乙太網電纜

d)快速入門手冊

e)電源介面卡

f)控制檯電纜

g)2個安裝機架支架

h)8個安裝螺釘

i)錨和螺釘

j)泡沫墊

最低要求

- 支援PoE、PoE饋電器或交流電源介面卡的交換機或路由器

- 支援Java的網路瀏覽器，用於基於Web的配置

預設設定

參數

預設值

使用者名稱

cisco

密碼

cisco

LAN IP地址

192.168.1.1

後援LAN IP

192.168.1.1

子網掩碼

255.255.255.0

技術詳細資料

狀態LED

這些LED根據裝置所處的狀態指示其狀態。

功能

LED名稱

LED行為

鏈路/ACT和速度

頂端LED

LAN1-4

綠色

- OFF — 未檢測到鏈路

- 閃爍 — 檢測到鏈路，Rx/TX資料

GIGABIT

底部LED

LAN1-4

綠色

- 熄滅 — 檢測到10 M/100 M鏈路或無鏈路

- 固定 — 檢測到1000 M鏈路

乙太網供電

PoE（僅限RV345P）

琥珀色

- 穩定 — 帶有PoE的裝置連線到埠並供電

強化

PWR

綠色

- 關閉 — 裝置已關閉

- 穩定 — 已開啟電源並已啟動

- 閃爍 — 正在啟動

DMZ

DMZ

綠色

- OFF — 裝置已關閉或DMZ已禁用

- Solid - DMZ已啟用

VPN

VPN LED

綠色

- OFF — 未定義電源或沒有VPN隧道或所有VPN隧道均已禁用

- 穩定 — 至少有一個VPN隧道已啟動

- 閃爍 — Rx/TX資料

琥珀色

- 穩定 — 未啟用的VPN啟動。

診斷性

DIAG

紅色

- 熄滅 — 不能通電或即將啟動。

- 閃爍緩慢 — 韌體正在升級。

- 快速閃爍 — 韌體升級失敗

- Solid — 系統在使用活動和非活動的韌體映像時或在修復模式下均無法啟動。

USB

USB 1和USB 2

綠色

- 熄滅 — 未通電、未檢測到USB或已連線USB但無法識別。

- 固定 — USB已連線到ISP，且已識別USB。

- 閃爍 — Rx/Tx資料

產品功能

- 乙太網供電(RV345P)直接從路由器為裝置供電。

- 應用控制，通過應用策略集保護您的網路。

- Web過濾，防止惡意網站或非工作相關網站。過濾超過270億個URL。

- 內容過濾，用於限制對特定網站的訪問。

- 適用於移動員工的遠端工作人員客戶端。

- IP安全(IPsec)站點到站點VPN可幫助為遠端員工和多個辦公室實現安全連線。

- 通過經驗證的狀態資料包檢測(SPI)防火牆和硬體加密實現強大的安全性。

- 雙WAN埠

- 雙USB埠，用於備份和恢復，以及3G/4G數據機故障切換或備用主連線。

- 高效能千兆乙太網埠，支援大型檔案傳輸和多使用者。

- 簡單的安裝和直觀的基於Web的實用程式

- FindIT網路管理支援

- 行業領先的支援

相關內容

- 在RV345P路由器上配置乙太網供電(PoE)設定

- 在RV34x系列路由器上配置應用控制

- 在RV34x系列路由器上配置內容過濾器

- 在RV34x系列路由器上配置IP源防護

- 配置RV34x系列路由器的系統日誌設定

- 管理RV34x系列路由器的時間表

觀看與本文相關的影片...

按一下此處以觀看思科的技術演講