目標

會話超時功能允許管理員配置特定會話可以保持空閒的時間。這反過來又會在會話處於空閒狀態時註銷該會話，從而限制對網路進行不必要訪問的可能性。

如果您正在執行的配置需要花費一些時間，因此可以將會話超時設定為更長的時間，則配置會話超時設定也會很有用。這有助於避免管理員由於會話超時而必須重新執行整個配置的情況。

本文的目的是向您展示如何在RV130和RV130W路由器上配置會話超時設定。

適用裝置

- RV130

- RV130W

軟體版本

- 1.0.3.22

配置會話超時設定

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Session Timeout。

步驟2.在Administrator Inactivity Timeout區域中，選擇由於不活動而具有管理員許可權的使用者將註銷的時間間隔（以分鐘為單位）。選項包括1、5、10、30和Never。

附註：在此示例中，使用30。

步驟3.在Guest Inactivity Timeout區域中，選擇具有訪客許可權的使用者因不活動而註銷的時間間隔（以分鐘為單位）。選項包括1、5、10、30和Never。

附註：在此示例中，使用30。

步驟4.按一下「Save」。

您現在應該已經成功在RV130或RV130W路由器上配置會話超時設定。