目標

高級路由有兩種設定：靜態和動態。在靜態路由機制中，當路由器連線到多個網路時，會建立靜態或預定路由。網路資訊通過此預定路徑路由到特定主機或網路。動態路由使路由器能夠自動調整以適應網路佈局中的物理變化。路由器使用動態路由資訊協定(RIP)計算網路資料包在源和目的之間傳輸的最有效路由。

RIP是路由器用來交換路由資訊的距離向量協定。RIP使用跳數作為其路由度量。RIP通過對從源到目的地的路徑中允許的跳數實施限制，防止路由環路無限期地持續下去。RIP的最大跳數是15，這限制了它可以支援的網路大小。因此，開發了RIP第2版。與有類RIPv1不同，RIPv2是一種無類路由協定，它在傳送路由更新時包含子網掩碼。

在RIPv2中總結路由可提高大型網路的可擴充性和效率。總結IP地址意味著RIP路由表中沒有子路由條目（為總結地址中包含的各IP地址的任何組合而建立的路由），從而減小了表的大小並使路由器能夠處理更多路由。

RIPng（下一代路由資訊協定）是IPv6的資訊路由協定。 RIPng for IPv6基於RIP和RIPv2等IPv4網際網路廣泛使用的協定和演算法。

本文提供如何在RV34x系列路由器上配置動態路由的說明。

適用裝置

- RV34x系列

軟體版本

- 1.0.02.16

配置動態路由

啟用RIP

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式，然後選擇Routing > RIP。

步驟2.選中要為RIP啟用Internet協定(IP)版本的Enable RIP覈取方塊。選項適用於IPv4和IPv6。

附註：在本示例中，IPv4和IPv6都進行了檢查。

附註：如果啟用了網路地址轉換(NAT)，則在WAN介面上傳送RIP通告將自動禁用。

配置RIP

步驟1。（可選）選中要應用RIP的介面的Enable覈取方塊。這會將所有RIP版本應用到介面。

附註：在本示例中，VLAN1和WAN1被選中。

步驟2.（可選）在RIP版本1區域中，選中Enable覈取方塊以允許通過RIP版本1傳送路由資訊。如果已在步驟1中選中了覈取方塊，請跳至步驟4。

步驟3.（可選）選中Passive覈取方塊以禁用通過RIP版本1廣播路由資訊。

附註：根據配置的介面，預設情況下將啟用此功能。在WAN介面上，這是不可更改的。

步驟4.按一下Apply。

您現在應該已經在RV34x系列路由器上成功配置了RIP。

配置RIPv2

步驟1.在RIP版本2區域中，選中要允許通過RIPv2傳送路由資訊的介面的Enable覈取方塊。

附註：在本示例中，VLAN1和WAN1被選中。

步驟2.（可選）選中Passive覈取方塊以禁用通過RIP版本2廣播路由資訊。

附註：根據您配置的介面，預設情況下將啟用此功能。在WAN介面上，這是不可更改的。

步驟3.在Authentication區域RIPng(IPv6)後的列中，選中Enable覈取方塊，以允許與其他路由器交換路由之前的RIP資料包進行身份驗證。

步驟4.從Password下拉選單中，選擇RIPv2驗證資料包的方法。選項包括：

- Plain — 要求管理員建立簡單金鑰字串進行身份驗證。

- MD5 — 消息摘要演算法5(MD5)是產生128位摘要的單向雜湊演算法。這需要管理員建立MD5金鑰ID和MD5金鑰字串。

附註：在本示例中，為VLAN1選擇了Plain，為WAN1選擇了MD5。

步驟5.（可選）如果選擇Plain，請在Simple Key String 欄位中輸入簡單金鑰字串。這可能是任意字母數字字元和特殊字元的組合。

步驟6.如果已選擇MD5，請在MD5金鑰ID欄位中輸入MD5金鑰ID。最大字元數為15。

附註：在本例中，使123123123123123了ACL。

步驟7.在MD5金鑰字串欄位中，輸入將由RIPv2用於使用MD5金鑰ID進行身份驗證的字串。

步驟8.按一下Apply。

.

您現在應該已經在RV34x系列路由器上成功配置了RIPv2。

配置RIPng

步驟1.在RIPng IPv6區域中，選中要允許通過RIPng傳送路由資訊的介面的Enable覈取方塊。

附註：在本示例中，VLAN1和WAN1被選中。

步驟2.（可選）選中Passive覈取方塊以禁用通過RIP版本2廣播路由資訊。

附註：根據您配置的介面，預設情況下將啟用此功能。在WAN介面上，這是不可更改的。

步驟3.按一下Apply。

.

您現在應該已經在RV34x系列路由器上成功配置了RIPng。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話