目標

虛擬專用網路(VPN)是本地網路和遠端主機之間的連線。遠端主機可能是另一台電腦或另一網路。VPN Status頁面顯示路由器和主機之間的VPN連線的狀態。這通常用於排除使用VPN連線的路由器和遠端主機之間的連線問題。

本文旨在展示如何檢視RV340或RV345路由器上的路由表。

適用裝置

- RV34x系列

軟體版本

- 1.0.02.16 — RV340、RV345

檢視VPN狀態

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式，然後選擇VPN > VPN Status。

VPN狀態頁面中顯示以下資訊：

站點到站點隧道狀態

- 使用的隧道 — 這是正在使用的VPN隧道。

- 可用隧道 — 顯示可用的VPN隧道。

- 已啟用通道 — 這顯示已啟用VPN通道。

- 已定義通道 — 這是VPN通道的狀態。

附註：在連線表中，可以新增、編輯、刪除或刷新隧道。還可以按一下列顯示選擇以選擇連線表中顯示的列標題。

客戶端到站點隧道狀態

- 組或隧道名稱 — 這是VPN隧道的名稱。此名稱僅供參考，與通道另一端使用的名稱不匹配。

- Connections — 這是連線的狀態。

- Phase2 Encryption/Auth/Group — 這顯示第2階段的加密型別、驗證方法和DH組號。

- 本地組 — 這是本地組的IP地址和子網掩碼。

附註：您也可以在連線表中新增、編輯、刪除或刷新VPN隧道。

SSL VPN狀態

- 已使用的通道 — 顯示用於連線的SSL VPN通道。

- 可用隧道 — 這顯示可用於SSL VPN連線的隧道。

- SSL VPN連線表顯示以下內容：

- Policy Name — 這是VPN隧道正在使用的策略的名稱。

- Session — 這是VPN通道的作業階段數。

附註： 您也可以在連線表中新增、編輯或刪除SSL VPN。

PPTP通道狀態

- 已使用通道 — 顯示用於VPN連線的PPTP通道。

- 可用隧道 — 顯示可用於連線的PPTP隧道。

- PPTP VPN連線表顯示以下資訊：

- 會話ID — 這是建議連線或當前連線的會話標識。

- 使用者名稱 — 顯示連線的使用者的名稱。

- 遠端訪問 — 這是遠端連線的建議連線的IP地址。

- 通道IP — 這是VPN通道的IP地址。

- 連線時間 — 顯示VPN隧道處於活動狀態的時間長度。

- Action — 這允許您連線或斷開隧道。

附註：還可以在「連線表」上新增、編輯、刪除、連線或斷開連線。

L2TP隧道狀態

- 已使用的隧道 — 這顯示用於連線的L2TP VPN隧道。

- 可用隧道 — 顯示可用於L2TP VPN連線的隧道。

- 會話ID — 這是建議連線或當前連線的會話標識。

- 使用者名稱 — 顯示連線的使用者的名稱。

- 遠端訪問 — 這是遠端連線的建議連線的IP地址。

- 通道IP — 這是VPN通道的IP地址。

- 連線時間 — 顯示VPN隧道處於活動狀態的時間長度。

- Action — 這允許您連線或斷開隧道。

附註：還可以在「連線表」上新增、編輯、刪除、連線或斷開連線。

現在，您應該已經成功檢視了無線接入點上的VPN狀態。