摘要

啟用網頁過濾功能後，對內部Web伺服器的存取無法使用，但禁用此功能後運作正常。

識別日期

2016年7月11日

解決日期

2017年1月13日

受影響的產品

型號

韌體版本

RV320、RV325

1.2.1.14、1.3.1.10

問題描述

啟用網頁過濾功能時，對內部Web伺服器的訪問不起作用，但禁用此功能時可以正常工作。訪問內部Web伺服器的響應資料包未正確通過網路地址轉換(NAT)路徑。初始傳輸控制協定(TCP)握手已完成，但會過濾GET請求。

解析

調整響應資料包的路徑。