目標

域名服務(DNS)名稱查詢和Ping測試是RV34x系列路由器中的兩種內建工具，有助於識別和解決連線問題。DNS名稱查詢用於獲取給定域的IP地址。Ping測試允許您輸入IP地址或主機名，並顯示RV34x路由器是否能夠將資料包傳送到遠端主機並接收響應。

本文說明了如何在RV34x VPN系列路由器上使用診斷工具。

適用裝置

- RV34x系列

軟體版本

- 1.0.01.16

在Rv34x系列路由器上執行診斷

Ping或跟蹤IP地址

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Diagnostic。

步驟2.在Ping或Trace on IP Address區域下的IP地址/域名欄位中，輸入IP地址。可以是IPv4或IPv6地址。

附註：本示例使用98.138.253.109。

步驟3.（可選）按一下Ping按鈕測試路由器與連線到此路由器的網路上的另一台裝置之間的連通性。Ping測試會從主機將網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)回應請求封包傳送到目標主機。測試的結果包括狀態、傳送或接收的資料包以及資料包丟失。

附註：返回表明已到達目的地並返回ping。

步驟4.（可選）按一下Traceroute按鈕以顯示目標IP地址與活動裝置之間的所有路由器。結果將顯示您的路由器與其目標之間的最多30跳。

您現在應該已經成功ping通或追蹤RV34x系列路由器上的IP地址。

執行DNS查詢

步驟1.在「執行DNS查詢」區域下的IP地址/域名欄位中，輸入完全限定域名(FQDN)。 DNS查詢用於檢索給定主機名的IP地址。

附註：在此示例中，使用facebook.com。

步驟2.按一下查詢以執行DNS查詢。

附註：下面的視窗顯示Facebook的IP地址。

現在，您應該已經成功地在RV34x系列路由器上執行DNS查詢。