目標

Cisco RV132W ADSL2+無線 — N VPN路由器效能卓越，易於設定、部署和使用。此裝置可用於連線常規乙太網廣域網(WAN)介面或非對稱數字使用者線路2 plus(ADSL2+)介面。它還支援Cisco FindIT Network Management，從而允許您管理受支援的思科裝置，如思科交換機、路由器和無線接入點。要瞭解有關Cisco FindIT Network Management的更多資訊，請按一下此處。RV132W適用於小型辦公室家庭辦公室(SOHO)和具有虛擬專用網路(VPN)功能的小型部署。

本文旨在展示RV132W ADSL2+無線 — N VPN路由器的產品規格。

附註：要瞭解有關RV132W無線 — N VPN路由器的詳細資訊，請按一下此處。

產品規格

規格

說明

標準

IEEE 802.11n、802.11g、802.11b、802.3、802.3u、802.1D、802.1p、802.1w（快速生成樹）、802.1X（安全身份驗證）、802.1Q(VLAN)、802.11i（Wi-Fi保護訪問[WPA2]安全）、802.11e（無線） qoS)、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)、路由資訊協定(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)

實體介面

連接埠

LAN、WAN、USB、控制檯

交換器

電源按鈕（開、關）

按鈕

重置，Wi-Fi（開啟、關閉）

電纜型別

5e類或更高級別

LED

電源、DSL或WAN、網際網路、LAN（埠1-3）、無線、VPN、USB

作業系統

Linux

網路功能

網路通訊協定

動態主機設定通訊協定(DHCP)伺服器

乙太網路上的點對點通訊協定(PPPoE)

點對點通道通訊協定(PPTP)

DNS代理

DHCP中繼代理

網際網路群組管理協定(IGMP)代理和多點傳送轉送

快速跨距樹狀目錄通訊協定(RSTP)

動態網域名稱系統(DynDNS、NOIP)

網路位址轉譯(NAT)、連線埠位址轉譯(PAT)

一對一NAT

連線埠管理

連線埠映象

軟體可將DMZ配置為任何LAN IP地址

作業階段啟始通訊協定(SIP)應用層閘道(ALG)

LAN

3個10/100 Mbps LAN埠，帶託管交換機

WAN

1 10/100 Mbps FE WAN埠

WAN

1個ADSL2+

WLAN

內建高速802.11n無線接入點

路由協定

靜態路由

動態路由

RIP v1和v2

VLAN間路由

網路位址轉譯(NAT)

埠地址轉換(PAT)、網路地址埠轉換(NAPT)協定

VLAN支援

基於埠和基於802.1Q標籤的VLAN

VLAN數量

6個活動VLAN（2-4094範圍）

IPv6

雙堆疊IPv4和IPv6

第6個

無狀態位址自動組態

適用於LAN上IPv6客戶端的DHCPv6伺服器

用於WAN連線的DHCPv6客戶端

網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)v6

靜態IPv6路由

使用RIPng的動態IPv6路由

網路邊緣(DMZ)

軟體可配置為任何LAN IP地址

第2層

基於802.1Q的VLAN，6個活動VLAN

安全

防火牆

狀態包檢測(SPI)防火牆、埠轉發和觸發、拒絕服務(DoS)預防、基於軟體的DMZ

阻止的DoS攻擊：

SYN泛洪

回聲風暴

ICMP泛洪

UDP泛洪

TCP泛洪

阻止Java、cookie、active-X、HTTP代理

訪問控制

IP存取控制清單；基於MAC的無線訪問控制

內容篩選

靜態URL阻止或關鍵字阻止

安全管理

HTTPS、使用者名稱和密碼複雜性

Wi-Fi Protected Setup(WPS)

WPS

使用者許可權

2級訪問：管理員和訪客

QoS

LAN埠上基於埠的優先順序，WAN埠上基於應用的優先順序

4個隊列

區別服務代碼點(DSCP)支援

服務類別(CoS)

用於服務優先順序的頻寬管理

效能

NAT吞吐量

75 Mbps（乙太網WAN）

併發會話

2000

IPsec VPN吞吐量(3DES、AES)

3 Mbps

組態

Web使用者介面

基於瀏覽器的簡單配置(HTTP、HTTPS)

命令列介面(CLI)

使用SSH的命令列

管理

Web使用者介面

基於瀏覽器的簡單配置(HTTP、HTTPS)

CLI

使用SSH的命令列

管理協定

Web瀏覽器、Bonjour、通用即插即用(UPnP)

事件記錄

本地、系統日誌、電子郵件警報

網路診斷

Ping、Traceroute、DNS查詢和埠映象

可升級性

可通過Web瀏覽器升級韌體，匯入或匯出配置檔案

系統時間

支援NTP、夏令時、手動輸入

語言

GUI支援英語

無線

無線電和調制型別

802.11b:直接序列擴頻(DSSS),802.11g:正交分波多工(OFDM),802.11n:OFDM

WLAN

基於2.4 GHz IEEE 802.11n標準的接入點，與802.11b/g相容

操作管道

北美地區11個，歐洲大部分地區13個，自動通道選擇

無線隔離

客戶端之間的無線隔離

內建天線

2

dBi中的天線增益

3 dBi

發射功率

802.11b:17 dBm +/- 2.5 dBm;802.11g:15 dBm +/- 2.5 dBm;802.11n:15 dBm +/- 2.5 dBm

接收器靈敏度

11 Mbps時為–85 dBm，54 Mbps時為–73 dBm，mcs15時為–68 dBm，mcs15時為HT20,mcs15時為–65 dBm，HT40

無線電射頻

單頻帶，工作在2.4 GHz上

活動的WLAN客戶端

最多支援50個併發客戶端

多個SSID

支援多個服務集識別符號(SSID)，最多4個獨立的虛擬網路

無線VLAN對映

通過無線客戶端隔離支援SSID到VLAN的對映

WLAN安全性

有線等效保密(WEP)、WPA、WPA2-PSK、WPA2-ENT、802.11i

Wi-Fi多媒體(WMM)

WMM、WMM節能(WMM-PS)

環境

電源

12伏1安

認證

FCC、CE、IC、Wi-Fi

工作溫度

0°至40°C(32°至104°F)

貯存溫度

-20°C至70°C(-4°F至158°F)

工作濕度

10%至85%，非冷凝