簡介

本文旨在提供有關RV340 Dual-WAN VPN路由器的「後箱式」產品規格。如需更深入的瞭解，請按一下此處檢視RV34X系列整合資料表。

RV340 Dual-WAN VPN路由器是一種易於使用、靈活的高效能裝置，非常適合小型企業。新款RV340增加了網路過濾、應用控制和IP Source Guard等安全功能，為小型辦公室和遠端員工提供高度安全的寬頻有線連線。這些新的安全功能還便於對網路上的允許活動進行微調。

附註：檢視「盒子裡是什麼？」 有關RV340 Dual-WAN VPN路由器的樣式文章，請按一下此處。

產品規格

規格

說明

標準

802.3u、802.1D、802.1p、802.1X（安全身份驗證）、802.1Q(VLAN)、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)、路由資訊協定(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)

作業系統

Linux

電纜型別

5e類或更高級別

連接埠

LAN、WAN、USB、控制檯

實體介面

連接埠

9 10/100/1000乙太網，支援802.3af

2個WAN

2個USB埠

按鈕

重置按鈕

交換器

電源開關

安裝和物理安全

多個安裝選項

提供了2個機架安裝支架，其中包括8個螺釘。

物理規格

物理尺寸

（寬x深x高）

280 x 44 x 170毫米（11.0 x 1.45 x 6.69英吋）

重量

1.2千克（2.65磅）

網路功能

VLAN支援

是;基於埠和基於802.1Q標籤的VLAN

網路通訊協定

網路通訊協定

動態主機設定通訊協定(DHCP)伺服器

乙太網路上的點對點通訊協定(PPPoE)

點對點通道通訊協定(PPTP)

DNS代理

網際網路群組管理協定(IGMP)代理和多點傳送轉送

動態網域名稱系統(DynDNS、NOIP)

網路位址轉譯(NAT)、連線埠位址轉譯(PAT)

一對一NAT

連線埠管理

連線埠映象

編號 VLAN的

1個管理VLAN（1-4096範圍）。

802.1X請求方

是

路由通訊協定

靜態路由

動態路由

RIP v1和v2

網路位址轉譯(NAT)

埠地址轉換(PAT)、網路地址埠轉換(NAPT)協定

網路邊緣(DMZ)

軟體可配置為任何LAN IP地址

負載平衡

是

IPv6

雙堆疊IPv4和IPv6

6to4通道

無狀態位址自動組態

適用於LAN上IPv6使用者端的DHCPv6伺服器

適用於WAN連線的DHCP v6客戶端

網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)v6

靜態IPv6路由

使用RIPng的動態IPv6路由

IPv6主機支援

IPv6 RADIUS，

網路時間協定(NTP)

第2層

基於802.1Q的VLAN、32個活動VLAN和一個管理VLAN

安全

訪問控制

是，管理訪問控制清單(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS

防火牆

狀態包檢測(SPI)防火牆、埠轉發和觸發、拒絕服務(DoS)預防、基於軟體的DMZ

阻止的DoS攻擊：

- SYN泛洪

- 回聲風暴

- ICMP泛洪

- UDP泛洪

- TCP泛洪

阻止Java、cookie、active-X、HTTP代理

Web過濾器

過濾惡意網站並阻止有害網站

內容過濾器

靜態URL阻止或關鍵字阻止

應用程式控制

是

組態

管理

Web使用者介面

基於瀏覽器的簡單配置(HTTP、HTTPS)

管理協定

Web瀏覽器、簡單網路管理協定(SNMP)v3、Bonjour

遠端管理

是

事件記錄

本地、遠端 系統日誌 ，電子郵件警報

網路診斷

記錄、Ping、Traceroute、DNS查詢和埠映象

Web韌體升級

可通過Web瀏覽器升級韌體，匯入和匯出配置檔案

動態主機設定通訊協定(DHCP)

DHCP使用者端

IPv6主機

是

HTTP重定向

是

系統時間

支援NTP、夏時制手動輸入

語言

是

環境

電源

12伏1.5安

認證

FCC、CE、IC、Wi-Fi

工作溫度

0°至40°C(32°至104°F)

貯存溫度

20°至70°C(-4°至158°F)

工作濕度

10%至85%，非冷凝

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話