目標

動態主機設定通訊協定(DHCP)是IP網路上主機的網路設定通訊協定。DHCP為電腦提供IP地址以及預設路由和路由字首。啟用DHCP中繼後，沒有IP地址的DHCP客戶端可以通過DHCP中繼代理與伺服器通訊。

本文檔介紹RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的DHCP伺服器或中繼配置。

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

•4.2.1.02

IPv4 DHCP伺服器配置

要配置IPv4 DHCP伺服器，請參閱RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的IPv4 DHCP伺服器配置

DHCP伺服器或DHCP中繼的IPv4 DHCP中繼配置

要配置IPv4 DHCP中繼，請參閱RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的IPv4 DHCP中繼配置

IPv6 DHCP伺服器配置

要配置IPv6 DHCP伺服器，請參閱RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的IPv6 DHCP伺服器配置文章