目標

動態主機設定通訊協定(DHCP)將動態IP位址指定給網路上的裝置。然後，當裝置離開並重新加入網路時，它會釋放並重新更新這些地址。DHCP允許電腦在沒有預配置IP地址的情況下加入網路，並且可以支援IPv4和IPv6編址。 在故障排除過程中，可使用DHCP伺服器資訊查詢問題裝置的當前IP地址並進行更改以改進伺服器。

本文說明如何檢視RV016、RV042、RV042G或RV082 VPN路由器上的DHCP伺服器狀態和客戶端資訊的詳細資訊。

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.2.08

DHCP狀態資訊

步驟1.登入到路由器配置實用程式並選擇DHCP > DHCP Status。DHCP Status 頁面隨即開啟：

IPv4和IPv6的DHCP Status區域具有以下欄位：

· DHCP伺服器 — DHCP伺服器的IP地址。

·使用的動態IP — 使用的動態IP地址數。

·使用的靜態IP — 使用的靜態IP地址數。 靜態IP地址手動分配給裝置，並在禁用之前保持有效。靜態IP地址不能用於IPv6。

· DHCP可用 — 可用的動態IP地址數。 從DHCP伺服器或路由器自動分配動態IP地址。這些是臨時地址，在新增裝置並從網路中移除裝置時將重新使用這些地址。

·總計 — DHCP伺服器可以分配的動態IP地址總數。

步驟2.按一下Client Table欄位中的所需頁籤以檢視IPv4和IPv6客戶端表。客戶端表顯示當前的DHCP客戶端資訊：

·客戶端主機名 — 分配給客戶端主機的名稱。

· IP地址 — 分配給客戶端主機的動態IP地址。

· MAC地址（僅限IPv4） — 顯示客戶端的MAC地址。

·客戶端租用時間 — 允許客戶端使用當前動態IP地址連線到路由器的時間。

步驟3.（可選）若要刪除IPv4表中的客戶端，請按一下Delete圖示。如果刪除，客戶端將斷開連線。

步驟4. （可選）要獲取路由器的最新DHCP狀態，請按一下Refresh按鈕。