目標

差分服務代碼點(DSCP)用於分類網路流量，並使用IP報頭欄位中的DSCP代碼標籤資料包，為資料包分配不同的服務級別。DSCP設定將指示DSCP值如何對映到服務品質(QoS)，這是一種管理網路上流量的優先順序的方法。網路會嘗試根據每個資料包指定的QoS提供特定型別的服務。DSCP還用於多個任務關鍵型應用以及提供端到端QoS。通常，差分服務適用於聚合流，因為它執行相對粗略的流量分類。透過DSCP，路由器可以使用服務型別(ToS)八位元中的優先位元，在第3層將流量優先於QoS。

本文檔的目的是向您展示如何在RV130和RV130W路由器上配置DSCP設定。

適用裝置

· RV130

· RV130W

配置DSCP設定

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇QoS > DSCP Settings。將開啟DSCP Settings頁面：

附註：為了使後續更改生效，對於要應用DSCP設定的埠，信任模式必須設定為DSCP模式。如果尚未將埠設定為DSCP模式，請按一下「QoS基於埠的設定」頁。有關詳細資訊，請參閱RV130和RV130W上的QoS埠設定一文。

步驟2.按一下Expand to view all DSCP Values單選按鈕列出所有DSCP值，而不是只在DSCP Settings表中列出RFC值。

附註：RFC值提供服務類和DSCP分配之間的推薦關係。

步驟3.對於DSCP設定表中的每個DSCP值，從隊列(Queue)下拉選單中選擇DSCP優先順序。這會將DSCP值對映到所選QoS隊列。

附註：有3個值可用於設定以指示優先順序級別。數字越大表示優先順序越高。

步驟4.按一下Save以應用變更。