目標

無線分佈系統(WDS)是在網路中實現接入點(AP)無線互連的系統。WDS允許使用多個接入點來擴展無線網路，而無需使用有線骨幹鏈路來連線它們。要建立WDS鏈路，裝置和其他遠端WDS對等體必須在相同的無線網路模式、無線通道、無線頻帶選擇和加密型別（None或WEP）中配置。 有關詳細資訊，請參閱在RV130W上配置基本無線設定。

在典型的小型企業環境中，您可以在網橋模式或中繼器模式下配置WDS。如果您希望其他AP擴展裝置的網路訊號（充當公共鏈路），網橋模式非常有用。如果希望裝置使用無線連線充當其他AP的網路訊號中繼器，中繼器模式將很有用。

本文檔旨在向您展示如何在RV130W上配置無線分佈系統。

適用裝置

· RV130W

軟體版本

· v1.0.1.3

無線分佈系統配置

在網橋模式下配置WDS

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Wireless > WDS。WDS 頁面隨即開啟：

步驟2.要啟用WDS，請選中WDS 欄位中的覈取方塊。

步驟3.在Mode欄位中，按一下WDS Bridge單選按鈕。當路由器的WDS配置為網橋模式時，WDS會將配置的接入點指定為多個接入點之間的公共鏈路。

步驟4.在遠端無線網橋的MAC地址部分，在MAC 1欄位中輸入要用作網橋的接入點的MAC地址。您還可以在MAC 2、MAC 3和MAC 4欄位中配置要用作網橋的其他接入點。

步驟5.按一下Save以儲存變更。

無線中繼器模式下的WDS配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Wireless > WDS。WDS頁面隨即開啟。

步驟2.要啟用WDS，請選中WDS 欄位中的覈取方塊。

步驟3.在Mode欄位中，按一下WDS Repeater單選按鈕。當路由器的WDS配置為中繼器模式時，WDS會指定已配置的接入點通過無線連線重複訊號，連線到多個無線接入點，而無需有線連線至LAN。

步驟4.為WDS中繼器模式選擇所需的選項。可用選項定義如下：

·允許中繼器重複無線訊號 — 指定接入點用於重複裝置的無線訊號。

·重複遠端接入點的無線訊號 — 該裝置用於重複另一個無線接入點的無線訊號。如果選擇此選項，請跳至步驟6。

步驟5.如果您在步驟4中選擇Allow wireless signal to be repeated by a repeater（允許中繼器重複無線訊號），請在MAC 1欄位中輸入要用作中繼器的接入點的MAC地址。您可以在MAC 2、MAC 3和MAC 4欄位中配置要用作中繼器的其他接入點。跳至步驟9。

步驟6.如果您在步驟4中選擇Repeat wireless signal of a remote access point，請按一下Show Available Networks查詢要連線的可用無線接入點。

此時會顯示Available Networks表：

步驟7.選中所需的網路名稱覈取方塊，以指定希望裝置為其重複訊號的可用無線接入點。

步驟8.按一下Connect按鈕將所選接入點的MAC地址新增到MAC欄位。

MAC欄位將使用所選網路的MAC地址進行更新。

步驟9.按一下Save以儲存設定。