目標

VLAN是一組配置為充當單個網路的裝置。VLAN中的裝置無需位於同一個LAN中。接入埠通常未標籤，這意味著只有一個VLAN通過該介面。根據802.1Q標準，如果要識別不同的VLAN，需要將VLAN標識標籤新增到幀中。如果您希望多個VLAN通過一個交換機介面，則需要在思科交換機上配置中繼埠來標籤這些VLAN。排除的連線埠不會識別為VLAN的成員。

本文檔的目的是向您展示如何在RV130和RV130W上新增VLAN。

適用裝置

· RV130

· RV130W

VLAN成員設定

步驟1.使用路由器配置實用程式選擇Networking > LAN > VLAN Membership。將開啟VLAN成員資格頁面：

步驟2.在VLAN成員資格頁面中，按一下Add Row以新增VLAN。

步驟3.在VLAN ID 欄位中輸入新VLAN的VLAN ID。ID必須在範圍(3-4094)內。

步驟4.在說明欄位中輸入新VLAN的說明。

步驟5.從對應的下拉選單中選擇每個埠的型別。

可用選項定義如下：

·已標籤 — 指定給定VLAN和埠之間的關聯已標籤。此連線埠上的輸入流量會根據訊框中的標籤上存在的資訊轉送到指定的VLAN。標籤關聯時，此埠上的出口流量將保留VLAN標籤。

·未標籤 — 指定給定VLAN和埠之間的關聯未標籤。來自此VLAN連線埠的輸出流量也未被標籤。連線埠未標籤時，傳入此連線埠的輸入流量會轉送到VLAN與連線埠的無標籤關聯。

·排除 — 指定給定VLAN和埠之間沒有關聯。此連線埠不允許輸入和輸出流量。

步驟6.按一下Save以儲存變更。