目標

廣域網(WAN)是由多個LAN（例如Internet）組成的網路。RV0XX系列VPN路由器上的WAN埠通常用於連線網際網路。RV0XX系列路由器支援WAN埠的多種連線型別。您需要的連線型別取決於ISP。

本文指導如何在RV016、RV042、RV042G和RV082系列VPN路由器上編輯WAN連線型別。

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.2.08

編輯IPv4的WAN連線

注意：要編輯IPv6地址的WAN連線，請轉至IPv6部分。

步驟 1.登入到路由器配置實用程式，然後選擇Setup > Network。Network頁面隨即開啟：

步驟 2.向下滾動到WAN Setting部分，然後點選要編輯的特定WAN介面的Configuration圖示。Network 頁面顯示其他資訊：

註：介面是只讀欄位，表示您要編輯的WAN介面。

步驟 3.在「WAN連線型別」欄位中，選擇您的Internet連線型別：

· 自動獲取IP — 如果您的ISP動態分配了IP地址，請選擇此選項。

· 靜態IP — 如果您的ISP為您的帳戶分配了永久IP地址，請選擇此選項。

· PPPoE（乙太網上的點對點協定） — 如果您的ISP使用PPPoE建立Internet連線（通常用於DSL線路），請選擇此選項。

· PPTP（點對點通道通訊協定） — 如果您的ISP使用PPTP，請選擇此選項。

· Transparent Bridge — 如果使用此路由器連線兩個網段，請選擇此選項。

自動獲取IP

注意：使用此連線型別，ISP會自動為您分配IP地址和DNS伺服器IP地址。以下步驟是可選的。

步驟 1.如果您知道DNS伺服器的IP地址並且要指定DNS伺服器，請選中使用以下DNS伺服器地址覈取方塊。

步驟 2.在DNS Server(Required)1欄位中輸入DNS伺服器的IP地址。

步驟 3.在DNS Server 2欄位中輸入第二台DNS伺服器的IP地址。

步驟 4.點選適當的單選按鈕，選擇用於WAN連線的傳輸單元的大小。MTU（最大傳輸單位）表示可以透過網路傳輸的資料包的最大大小。

·自動 — 根據網路自動指定傳輸資料包大小。

·手動 — 手動指定傳輸封包大小。如果選擇此選項，請在Manual旁邊的欄位中輸入資料包的最大大小（以位元組為單位）。預設值為1500位元組。

步驟 5.按一下「Save」以儲存設定。

靜態IP

步驟 1.在Specify WAN IP Address欄位中輸入WAN介面的外部IP地址。您的ISP為您提供WAN IP地址。

步驟 2.在Subnet Mask欄位中輸入WAN IP地址的子網掩碼。

步驟 3.在Default Gateway Address欄位中輸入預設網關的IP地址。

步驟 4.在DNS Server(Required)1欄位中輸入域名伺服器的IP地址。

步驟5.（可選）如果您知道輔助域名伺服器的IP地址，請在DNS伺服器2欄位中輸入IP地址。

步驟 6.點選適當的單選按鈕，選擇用於WAN連線的傳輸單元的大小。MTU（最大傳輸單位）表示可以透過網路傳輸的資料包的最大大小。

·自動 — 根據網路自動指定傳輸資料包大小。

·手動 — 手動指定傳輸封包大小。如果選擇此選項，請在Manual欄位旁邊的欄位中輸入資料包的最大大小（以位元組為單位）。預設值為1500位元組。

步驟 7.按一下「Save」以儲存設定。

PPPoE

步驟 1.在Username欄位中輸入您的ISP帳戶的使用者名稱。

步驟 2.在Password欄位中輸入您的ISP帳戶的密碼。

步驟 3.在Service Name欄位中輸入服務名稱。

步驟 4.按一下相應的單選按鈕選擇服務型別。

·按需連線 — 連線到網際網路會在特定數量的非活動狀態後斷開。在Max Idle Time（最長空閒時間）中輸入時間段（以分鐘為單位），超過此時間後，與Internet的連線將斷開。預設值為5分鐘。

·保持連線 — Internet連線始終處於開啟狀態。路由器將定期傳送資料包，以確保始終保持連線。在Redial Period欄位中輸入一個時間段（以秒為單位），路由器將在傳送另一個資料包之前等待該時間段。

步驟5.（可選）如果要指定DNS伺服器的IP地址，請選中使用以下DNS伺服器地址覈取方塊。如果您不想指定DNS伺服器的IP地址，請跳到步驟8。

步驟 6.在DNS Server(Required)1欄位中輸入域名伺服器的IP地址。

步驟7。（可選）如果您知道輔助域名伺服器的IP地址，請在DNS伺服器2(DNS Server 2)欄位中輸入輔助域名伺服器的IP地址。

步驟 8.點選適當的單選按鈕，選擇用於WAN連線的傳輸單元的大小。MTU（最大傳輸單位）表示可以透過網路傳輸的資料包的最大大小。

·自動 — 根據網路自動指定傳輸資料包大小。

·手動 — 手動指定傳輸封包大小。如果選擇此選項，請在Manual旁邊的欄位中輸入資料包的最大大小（以位元組為單位）。預設值為1500位元組。

步驟 9.按一下「Save」以儲存設定。

PPTP

步驟 1.在Specify WAN IP Address欄位中輸入WAN介面的外部IP地址。您的ISP為您提供WAN IP地址。

步驟 2.在Subnet Mask欄位中輸入WAN IP地址的子網掩碼。

步驟 3.在Default Gateway Address欄位中輸入預設網關的IP地址。

步驟 4.在Username欄位中輸入您的ISP帳戶的使用者名稱。

步驟 5.在Password欄位中輸入您的ISP帳戶的密碼。

步驟 6.按一下相應的單選按鈕選擇服務型別。

·按需連線 — 連線到網際網路會在特定數量的非活動狀態後斷開。在Max Idle Time（最長空閒時間）中輸入時間段（以分鐘為單位），超過此時間後，與Internet的連線將斷開。預設值為5分鐘。

·保持連線 — Internet連線始終處於開啟狀態。路由器將定期傳送資料包，以確保始終保持連線。在Redial Period欄位中輸入一個時間段（以秒為單位），路由器將在傳送另一個資料包之前等待該時間段。

步驟 7.點選適當的單選按鈕，選擇用於WAN連線的傳輸單元的大小。MTU（最大傳輸單位）表示可以透過網路傳輸的資料包的最大大小。

·自動 — 根據網路自動指定傳輸資料包大小。

·手動 — 手動指定傳輸封包大小。如果選擇此選項，請在Manual旁邊的欄位中輸入資料包的最大大小（以位元組為單位）。預設值為1500位元組。

步驟 8.按一下「Save」以儲存設定。

透明網橋

步驟 1.在Specify WAN IP Address欄位中輸入WAN介面的外部IP地址。您的ISP為您提供WAN IP地址。

步驟 2.在Subnet Mask欄位中輸入WAN IP地址的子網掩碼。

步驟 3.在Default Gateway Address欄位中輸入預設網關的IP地址。

步驟 4.在DNS Server(Required)1欄位中輸入域名伺服器的IP地址。

步驟5.（可選）如果您知道輔助域名伺服器的IP地址，請在DNS伺服器2欄位中輸入IP地址。

步驟 6.在Internal LAN IP Range欄位中輸入內部LAN地址的IP地址範圍。

步驟 7.點選適當的單選按鈕，選擇用於WAN連線的傳輸單元的大小。MTU（最大傳輸單位）表示可以透過網路傳輸的資料包的最大大小。

·自動 — 根據網路自動指定傳輸資料包大小。

·手動 — 手動指定傳輸封包大小。如果選擇此選項，請在Manual旁邊的欄位中輸入資料包的最大大小（以位元組為單位）。預設值為1500位元組。

步驟 8.按一下「Save」以儲存設定。

編輯IPv6的WAN連線

注意：必須在IP模式區域中啟用雙堆棧IP才能配置IPv6

步驟 1.登入到路由器配置實用程式，然後選擇Setup > Network。Network頁面隨即開啟：

步驟 2.向下滾動到WAN Setting部分，然後按一下IPv6選項卡。

步驟 3.點選要編輯的特定WAN介面的配置圖示。「網路」(Network)頁面顯示其它資訊：

注意：介面是一個只讀欄位，指示您要編輯的WAN介面。

步驟 4.在「WAN連線型別」欄位中，選擇您的Internet連線型別：

· 自動獲取IP — 如果您的ISP動態分配了IP地址，請選擇此選項。

· 靜態IP — 如果您的ISP為您的帳戶分配了永久IP地址，請選擇此選項。

· PPPoE（乙太網上的點對點協定） — 如果您的ISP使用PPPoE建立Internet連線（通常用於DSL線路），請選擇此選項。

自動獲取IP

注意：使用此連線型別，ISP會自動為您分配IP地址和DNS伺服器IP地址。以下步驟是可選的。

步驟 1.如果您知道DNS伺服器的IP地址並且要指定DNS伺服器，請選中使用以下DNS伺服器地址覈取方塊。

步驟 2.在DNS Server(Required)1欄位中輸入DNS伺服器的IP地址。

步驟 3.在DNS Server 2欄位中輸入第二台DNS伺服器的IP地址。

步驟 4.點選適當的單選按鈕，選擇用於WAN連線的傳輸單元的大小。MTU（最大傳輸單位）表示可以透過網路傳輸的資料包的最大大小。

·自動 — 根據網路自動指定傳輸資料包大小。

·手動 — 手動指定傳輸封包大小。如果選擇此選項，請在Manual旁邊的欄位中輸入資料包的最大大小（以位元組為單位）。預設值為1500位元組。

步驟5.（可選）如果要啟用DHCP客戶端進程的IPv6，請選中Enable DHCP-PD覈取方塊。如果ISP能夠通過DHCPv6傳送LAN字首，則會使用該欄位。

步驟6。（可選）如果您知道LAN IP地址，請在LAN IPv6 Address欄位中輸入LAN IPv6字首。

步驟 7.按一下Saveto儲存設定。

靜態IP

步驟 1.在Specify WAN IP Address欄位中輸入WAN介面的外部IP地址。您的ISP為您提供WAN IP地址。

步驟 2.在Prefix Length欄位中輸入WAN IP地址的字首。

步驟 3.在Default Gateway Address欄位中輸入預設網關的IP地址。

步驟 4.在Domain Server(Required)1欄位中輸入域伺服器的IP地址。

步驟5.（可選）如果您知道輔助域名伺服器的IP地址，請在DNS伺服器2欄位中輸入IP地址。

步驟 6.點選適當的單選按鈕，選擇用於WAN連線的傳輸單元的大小。MTU（最大傳輸單位）表示可以透過網路傳輸的資料包的最大大小。

·自動 — 根據網路自動指定傳輸資料包大小。

·手動 — 手動指定傳輸封包大小。如果選擇此選項，請在Manual旁邊的欄位中輸入資料包的最大大小（以位元組為單位）。預設值為1500位元組。

步驟7。（可選）如果您知道LAN IP地址，請在LAN IPv6 Address欄位中輸入LAN IPv6字首。

步驟 8.按一下「Save」以儲存設定。

PPPoE

步驟 1.在Username欄位中輸入您的ISP帳戶的使用者名稱。

步驟 2.在Password欄位中輸入您的ISP帳戶的密碼。

步驟 3.在Service Name欄位中輸入服務名稱。

步驟 4.按一下相應的單選按鈕選擇服務型別。

·按需連線 — 連線到網際網路會在特定數量的非活動狀態後斷開。在Max Idle Time（最長空閒時間）中輸入時間段（以分鐘為單位），超過此時間後，與Internet的連線將斷開。預設值為5分鐘。

·保持連線 — Internet連線始終處於開啟狀態。路由器將定期傳送資料包，以確保始終保持連線。在Redial Period欄位中輸入一個時間段（以秒為單位），路由器將在傳送另一個資料包之前等待該時間段。

步驟 5.點選適當的單選按鈕，選擇用於WAN連線的傳輸單元的大小。MTU（最大傳輸單位）表示可以透過網路傳輸的資料包的最大大小。

·自動 — 根據網路自動指定傳輸資料包大小。

·手動 — 手動指定傳輸封包大小。如果選擇此選項，請在Manual旁邊的欄位中輸入資料包的最大大小（以位元組為單位）。預設值為1500位元組。

步驟6.（可選）如果要啟用DHCP客戶端進程的IPv6，請選中Enable DHCP-PD覈取方塊。您的ISP可以使用DHCP-PD通過DHCPv6傳送LAN字首。

步驟7。（可選）如果您知道LAN IP地址，請在LAN IPv6 Address欄位中輸入LAN IPv6字首。

步驟 8.按一下Save儲存設定。