目標

遠端訪問允許使用者遠端管理RV315W配置。要使用遠端訪問功能，使用者必須是受信任的遠端主機。本文說明如何在RV315W VPN路由器上配置受信任的遠端主機。

附註：要配置用於遠端訪問的協定和埠，請參閱RV315W VPN路由器上的遠端訪問協定和埠一文。

適用的裝置

· RV315W

軟體版本

•1.01.03

受信任的遠端主機

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇System Management > Remote Management > Trusted Remote Hosts。將開啟Trusted Remote Hosts頁：

步驟2.在Trusted Remote Hosts區域中，點選允許哪種受信任的遠端主機的單選按鈕。有兩種選擇：

·任何IP地址 — 允許任何遠端主機通過WAN訪問RV315W。

·特定IP地址 — 只有具有特定IP地址的特定主機才能通過WAN訪問RV315W。

步驟3.如果在步驟2中選擇特定IP地址，請輸入主機的IP地址。

步驟4.按一下Add將主機新增到遠端主機清單中。

步驟5.（可選）要選擇受信任的遠端主機清單中的所有主機，請按一下全選。

步驟6。（可選）要取消選擇受信任的遠端主機清單中的所有主機，請按一下全部取消。

步驟7。（可選）要從受信任的遠端主機清單中刪除特定主機，請按一下所需主機，然後按一下刪除。

附註：要從遠端主機清單中刪除所有受信任的主機，請單擊Select All並點選Delete。