目標

安全殼層(SSH)是一種允許使用者通過網路登入到另一台電腦的程式。通過使用SSH，可以在遠端電腦上執行命令，也可以將檔案從一台電腦移動到另一台電腦。SSH提供強大的安全功能，可通過不安全通道提供強大的身份驗證和安全資料傳輸。

本文有助於解釋如何在RV315W VPN路由器上遠端管理SSH。

適用的裝置

· RV315W

軟體版本

•1.01.03

啟用遠端SSH訪問

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇System Management > Remote Management > SSH。Remote Support Access頁面開啟：

步驟2.選中Enable Remote Support覈取方塊。這將啟用SSH的遠端訪問。

步驟3.在Access Port欄位中輸入埠號。大多數SSH伺服器都在埠22上運行。建議使用此埠以避免任何訪問問題。

步驟4.為了進一步保護網路，請在Remote Support Password欄位中輸入密碼。這樣會在訪問之前提供身份驗證。

附註：所選密碼在建立後一小時過期。一旦發生這種情況，就必須建立一個新密碼。

步驟5.（可選）勾選Show Password覈取方塊以顯示輸入的密碼。

附註：Password欄位右側的計量表示所選密碼的強度。大寫字母、小寫字母和符號的組合提供了最強的密碼組合。

步驟6.（可選）按一下Collect Device Status Information以下載詳細描述裝置狀態資訊的檔案。此檔案可用於調試目的。

步驟7.按一下Save以套用設定。