目標

時間設定設定裝置的當前日期和時間。準確的系統時間對管理員來說非常重要，因為它有助於監控系統故障發生的時間，或某些規則必須應用的時間。本文說明如何在RV315W VPN路由器上配置時間設定。

適用的裝置

· RV315W

軟體版本

•1.01.03

時間設定

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇System Management > Time Settings。System Time頁面開啟：

當前時間顯示在「當前系統時間」欄位中。其格式如下（年 — 月 — 日）(小時：分鐘)。 在系統中設定時間的方法有兩種：

·動態 — 設定裝置與網路時間協定(NTP)伺服器同步時的系統時間。

· 手動 — 管理員在裝置上手動設定時間。

動態

網路時間協定(NTP)伺服器是能夠訪問自動時鐘的伺服器，為網路上的裝置提供準確的時間。NTP伺服器幫助在整個網路中同步時間，以便可以同時在多台裝置上執行計畫功能。

步驟1.按一下Dynamically單選按鈕以動態配置時間設定。

步驟2.在NTP Server 1欄位中，輸入RV315W接收時間的NTP伺服器的域名。

步驟3.（可選）要配置其他NTP伺服器，請在NTP伺服器2欄位中輸入其他NTP伺服器的域名。

步驟4.按一下Save以儲存時間設定。

手動

步驟1。按一下Manually 單選按鈕以手動設定時間設定。

步驟2.從Year下拉選單中選擇年份。

步驟3.從「月份」下拉選單中選擇月份。

步驟4.從「天」下拉選單中選擇天。

步驟5.從「小時」下拉選單中選擇小時。

步驟6.從「分鐘」下拉選單中選擇分鐘。

步驟7.按一下Save以儲存時間設定。