目標

虛擬專用網路(VPN)是通過網際網路隧道連線在兩個遠端網路之間提供連線的網路。VPN隧道封裝資料，將資料傳送到目的地，然後為接收方解封裝資料。VPN Client Connection Status頁面顯示路由器上配置的VPN客戶端及其連線狀態。本文說明如何檢視RV110W上VPN隧道客戶端的狀態。

適用的裝置

· RV110W

軟體版本

•1.2.0.9

VPN客戶端連線狀態

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Status > VPN Status。VPN Status 開啟：

以下資訊顯示在VPN使用者連線狀態表中：

·使用者名稱 — 顯示VPN隧道的使用者的名稱。

·遠端IP — 顯示VPN隧道的遠端IP地址。

·狀態 — 顯示VPN客戶端的當前狀態。有兩種狀態：

- Online — 表示VPN隧道已建立且存在連線。

— 離線 — 表示VPN隧道未連線或連線失敗。

·開始時間 — 顯示VPN使用者開始連線的時間。

·結束時間 — 顯示VPN使用者結束連線的時間。

·持續時間 — 顯示VPN使用者使用隧道的時間（秒）。

·協定 — 顯示使用者用於建立與VPN隧道連線的協定。有兩種可能的選項：QuickVPN和點對點通道通訊協定(PPTP)。

步驟2.（可選）要斷開使用者與VPN隧道的連線，請按一下Disconnect。