目標

路由可促進資料在整個網路中的高效移動。路由包括靜態、動態和VLAN間路由。靜態路由是手動配置的路徑，用於使資料包到達特定主機或網路。動態路由允許路由器自動適應網路中的物理變化，從而使路由器能夠計算網路資料包傳輸的最有效路由。VLAN間路由使路由器能夠通過不同的子網移動標籤的VLAN流量。

本文說明如何在CVR100W VPN路由器上配置路由。

適用的裝置

· CVR100W VPN路由器

軟體版本

•1.0.1.19

路由配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > Routing。Routing頁面隨即開啟：

工作模式

步驟1.在Operating Mode（工作模式）欄位中，按一下路由器工作模式所需的單選按鈕。

·網關 — 如果路由器要承載與Internet的網路連線，請選擇此單選按鈕。這是預設設定。

·路由器 — 如果路由器是網路的一部分，且網路中的另一台路由器是網際網路的網關，請選擇此單選按鈕。如果要在路由器模式下使用Internet連線，則網路中的另一台路由器必須用作網關。請禁用此路由器的防火牆，因為防火牆保護由網關路由器提供。

附註： 如果選擇網關模式，則動態路由欄位將變灰。跳至靜態路由。

動態路由

步驟1.在Routing Information Protocol(RIP)欄位中，選中Enable覈取方塊以允許CVR100W自動與其他路由器交換路由資訊，並在網路發生變化時動態調整CVR100W路由表。

步驟2.在RIP Send Packet Version欄位中，按一下用於傳輸網路資料的所需RIP協定的單選按鈕。此選項基於網路上其他路由器支援的內容。

· RIPv1 — RIPv1是基於類的路由版本。它不包括子網資訊，也不支援可變長子網掩碼(VLSM)。RIPv1缺乏對路由器身份驗證的支援，因此容易受到攻擊。

·RIPv2 — RIPv2攜帶子網資訊；具有可變長度子網的網路可使用此版本的RIP。這種形式的RIP支援組播和口令身份驗證安全。

步驟3.在RIP Recv Packet Version欄位中，按一下用於接收網路資料的所需RIP協定的單選按鈕。有關RIPv1和RIPv2之間的區別，請參閱步驟2。此選項取決於網路上其它路由器所支援的內容。

附註： 步驟2和步驟3中選擇的RIP版本取決於網路中其它路由器支援的RIP版本。

靜態路由

步驟1.從「路由條目」下拉選單中，選擇路由表條目編號。下拉選單中尚未配置的靜態路由在括弧之間沒有任何內容。

步驟2.在Enter Route Name欄位中輸入靜態路由的名稱。

步驟3.在Destination LAN IP欄位中，輸入靜態路由的目標地址。

步驟4.在「子網掩碼」欄位中輸入目標地址的子網掩碼。

步驟5.在Gateway欄位中，輸入靜態路由的網關。網關是將兩個網路連線在一起的網路上的節點。

步驟6.在Interface欄位中，按一下所需的單選按鈕。

· LAN — 如果靜態路由適用於LAN介面，請按一下此單選按鈕。

· WAN — 如果靜態路由適用於WAN介面，請按一下此單選按鈕。

步驟7.（可選）要編輯靜態路由條目，請從Route Entries下拉選單中選擇路由表編號，並編輯所需的欄位。

步驟8.（可選）要刪除靜態路由條目，請從Route Entries下拉選單中選擇路由表編號，然後點選Delete This Entry。

VLAN間路由

步驟1。在VLAN間路由欄位中，選中Enable覈取方塊以允許裝置將標籤的VLAN流量路由到不同的子網。

附註：要配置VLAN，請參閱CVR100W VPN路由器上的VLAN成員資格文章。

路由表

步驟1.要檢視路由表，請按一下Show IPv4 Routing Table。這將顯示建立的靜態路由和動態路由。

步驟2.按一下Save以儲存路由組態。