目標

網路負載均衡分配網路流量，以充分利用網路頻寬並提供網路冗餘。入站負載均衡是一種網路負載均衡技術，通過外部系統或服務或者動態DNS系統來均衡流量。入站負載均衡提供通過不同WAN埠平衡相同網路流量的靈活性，無需任何複雜的路由協定。

本文檔的目的是向您展示如何在RV32x VPN路由器系列上配置入站負載平衡。

適用裝置

· RV320 Dual WAN VPN路由器

· RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

· v1.1.0.09

配置入站負載平衡

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Setup > Inbound Load Balance。將開啟入站負載平衡頁：

步驟2.選中Enable Inbound Load Balance覈取方塊以啟用通過兩個WAN埠的網路流量分配。

域名錶

域名是域名伺服器(DNS)的註冊名稱，用於標識任何特定網頁的IP地址。

步驟1.在域名(Domain Name)欄位中輸入您的Internet服務提供商(ISP)為您提供的服務提供的域名。

步驟2.在TTL 欄位中輸入要將DNS資訊儲存在DNS伺服器的快取記憶體中的時間（以秒為單位）。預設值為7200秒。範圍是從0到65535秒。

步驟3.在Admin欄位中輸入要聯絡的管理員的電子郵件地址。

步驟4.如果您要儲存目前的配置，並將其他配置保留為預設值，請按一下Save以儲存設定。

DNS伺服器設定（NS記錄）表

名稱伺服器將人類可識別的域名轉換為機器可識別的數字IP地址。為進行等負載平衡，您需要為域名伺服器提供名稱伺服器，並且名稱伺服器通過名稱伺服器運行的WAN埠。

步驟1.在Name Server欄位中輸入DNS的名稱伺服器(NS)。

步驟2.按一下所選名稱伺服器的適當WAN介面。

步驟3.如果您希望將配置儲存至目前為止，並將其他配置保留為預設值，請按一下Save以儲存設定。

主機記錄（A記錄）表

主機名用於標識域的任何唯一使用者。對於負載平衡，您需要提供要通過WAN埠平均分配負載的主機名。

步驟1.在Host Name欄位中輸入提供FTP或郵件服務的主機名。

步驟2.選中相應的覈取方塊為主機選擇適當的WAN介面。

步驟3.如果您希望將配置儲存至目前為止，並將其他配置保留為預設值，請按一下Save以儲存設定。

別名記錄（CName記錄）表

別名是標識域主機的另一個名稱。對於等負載均衡，需要提供要為其平均分配負載的主機的別名。

步驟1.在別名欄位中輸入別名。這有助於根據需要將特定子域重定向到其他域或子域。

步驟2.在目標欄位中輸入別名的特定域名。

步驟3.如果您希望將配置儲存至目前為止，並將其他配置保留為預設值，請按一下Save以儲存設定。

傳送者原則架構(SPF)

SPF通過發件人IP地址驗證防止郵件垃圾郵件，從而防止郵件欺騙。此配置不是強制的，但它可為您的系統提供安全性。

步驟1.按一下SPF Settings...新增基於電子郵件的記錄測試。

將開啟「SPF設定表」視窗：

步驟2.按一下Add。新增了一個新行：

步驟3.在SPF TXT欄位中輸入郵件服務器的名稱。

步驟4.（可選）如果要編輯SPF文本，請選中要編輯的特定SPF文本旁邊的覈取方塊，按一下Edit，更改所需的欄位，然後按一下Save。

步驟5.（可選）如果要刪除SPF文本，請選中要刪除的特定SPF文本旁邊的覈取方塊，然後按一下刪除。

步驟6.（可選）如果您要儲存配置到目前為止，並將其他配置保留為預設值，請按一下Save儲存設定。

郵件伺服器（MX記錄）表

郵件伺服器是域主機的郵件伺服器。要進行負載平衡，需要提供要為其平均分配負載的主機的郵件伺服器。

步驟1.在Host Name（主機名）欄位中輸入主機名，而不輸入郵件伺服器的域名。

·權重 — 表示郵件伺服器的主機數。

步驟2.在「郵件伺服器」欄位中輸入儲存在「主機記錄（記錄）表」部分中的內部郵件伺服器的名稱，或輸入外部郵件服務器的名稱。

步驟3.按一下Save以儲存設定。