目標

流量統計資訊為網路裝置的所有介面提供即時流量（傳送和接收的資料包數量）資訊。根據每個介面的流量統計資訊，您可以評估系統效能。

本文說明Traffic Statistics頁面上的欄位。

適用裝置

· RV320 Dual WAN VPN路由器

· RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

· v1.1.0.09

流量統計資訊

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Port Management > Traffic Statistics。將開啟Traffic Statistics頁面。

乙太網表中顯示以下資訊：

·埠ID — 顯示裝置上所有可用介面的名稱。

附註：RV325有14個LAN埠，而RV320隻有4個。

·鏈路狀態 — 指示相應的介面是開啟還是關閉。當裝置插入時，其狀態顯示為「Up（開啟）」；當裝置未插入時，其狀態顯示為「Down（關閉）」。

· Rx Packets — 顯示路由器在相應網路介面上接收的資料包總數。

· Rx位元組 — 顯示路由器在相應網路介面上接收的位元組總數。

· Tx Packets — 顯示路由器傳送的通過網路介面傳輸的資料包總數。

· Tx位元組 — 顯示路由器傳送的通過網路介面傳輸的位元組總數。

·資料包錯誤 — 顯示路由器傳送或接收資料時的錯誤總數。

步驟2.（可選）若要更新統計資訊，請按一下刷新。