目標

網際網路通訊協定第4版(IPv4)負責交付大部分網際網路流量。但是，IPv4僅包含有限數量的IP地址，可供裝置和網路使用。為了解決地址有限的問題，我們建立了IPv6，它包含的IP地址比IPv4要多。但是，IPv6與IPv4不直接相容。當站點或使用者需要通過IPv4網路傳送IPv6資料包時，可以使用6to4。6to4通過IPv4網路將IPv6資料包傳送到IPv6目標。

本文說明如何在CVR100W上配置IP模式。

適用的裝置

· CVR100W

軟體版本

· v1.0.1.19

IP模式

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > IP Mode。IP Mode 頁面隨即開啟：

步驟2.從IP Mode下拉式清單中選擇所需的模式。您選擇的模式應該能夠支援網路成員使用的IP版本。可用選項包括：

· LAN:IPv4、WAN:IPv4 — 將IPv4應用於LAN和WAN。

· LAN:IPv6、WAN:IPv4 — 將IPv6應用於LAN，將IPv4應用於WAN。

· LAN:IPv6、WAN:IPv6 — 將IPv6同時應用於LAN和WAN。

· LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4 — 將IPv4和IPv6應用於LAN，將IPv6應用於WAN。

· LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4+IPv6 — 將IPv4和IPv6同時應用於LAN和WAN。

步驟3.按一下Save以儲存變更。

靜態6to4 DNS條目

此頁面允許使用者配置靜態DNS條目以將主機名對映到IPv6 地址。這為使用者訪問遠程IPv6主機提供了方便的方式。

附註：DNS條目可用於選項LAN:IPv6;WAN:IPv4和LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4。

步驟1.按一下Show Static 6to4 DNS Entry以顯示Static 6to4 DNS Entry欄位。

步驟2.在Domain(01-05)欄位中輸入域名。此域指定要對映的IPv6地址的主機名。

步驟3.在IP(01-05)欄位中輸入要對映到的域的IP地址。

步驟4.按一下Save以儲存變更。