目標

頻寬是隨時間變化的資料傳輸速率。CVR100W允許配置頻寬，通過上游、下游和服務優先順序配置提高網路效率。服務優先順序是服務品質(QoS)功能，允許CVR100W優先處理諸如HTTP或DNS等服務。這對於管理特定服務的頻寬使用非常有用。本文說明如何管理CVR100W VPN路由器上的頻寬。

適用的裝置

· CVR100W

軟體版本

•1.0.1.19

頻寬管理

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇QoS > Bandwidth Management。將開啟Bandwidth Management頁面：

步驟2.選中Bandwidth Management欄位中的Enable以配置頻寬設定。

頻寬表

步驟1.在Upstream(Kbit/Sec)欄位中輸入所需介面的值。此值（以Kb/s為單位）是CVR100W通過介面傳送資料的速率。這稱為上傳速度。

步驟2.在Downstream(Kbit/Sec)欄位中輸入所需介面的值。此值（以Kb/s為單位）是CVR100W從介面接收資料的速率。這稱為下載速度。

步驟3.按一下「Save」。

頻寬優先順序配置

步驟1.按一下Add Row新增新的服務優先順序。

步驟2.選中Enable以啟用服務優先順序。

步驟3.從Service下拉選單中，選擇要排定優先順序的服務。

附註：按一下Configure Service新增服務。請參閱配置服務子部分。

步驟4.從Direction下拉選單中，選擇流量優先化的方向。

·上游 — 來自CVR100W的流量。

·下游 — 流量流向CVR100W。

步驟5.從「優先順序」下拉選單中，為指定的服務優先順序選擇優先順序。

·高 — 指定資料的優先順序更高，更不可能被丟棄。

·低 — 指定資料的優先順序較低。

步驟6.按一下「Save」。

配置服務

服務是應用於一系列連線埠的通訊協定。服務根據不同的協定執行特定的操作。此過程顯示如何新增新服務或編輯現有服務。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇QoS > Bandwidth Management。將開啟Bandwidth Management頁面：

步驟2.按一下Configure Services。將開啟Service Management頁面：

步驟3.按一下Add Row新增服務。

步驟4.在「服務名稱」列中輸入服務的名稱。

步驟5.從Protocol列下拉選單中選擇服務遵循的協定。

· TCP — 傳輸控制協定(TCP)可跟蹤連線，並為傳送的每條消息接收確認，從而增加傳輸時間。

· UDP — 使用者資料包協定(UDP)不跟蹤連線或接收確認，從而縮短了傳輸時間。

· TCP和UDP — 同時使用TCP和UDP。

· ICMP — 網際網路控制消息協定主要用於傳送錯誤和診斷消息。

步驟6.在「啟動埠」列中，輸入服務應用範圍內的第一個埠。

附註：如果選擇ICMP，此欄位處於非活動狀態。

步驟7.在End Port列中，輸入服務應用範圍的最後一個埠。

附註：如果選擇ICMP，此欄位處於非活動狀態。

步驟8.按一下Save以儲存變更。