目標

下載到裝置的韌體充當裝置的特定指令。它實質上會告訴裝置要做什麼、如何操作以及如何與其他裝置通訊。升級韌體時，會保持裝置處於最新狀態。韌體升級還可以修復裝置中的錯誤，並新增以前可能沒有的新選項。本文說明如何升級CVR100W路由器上的韌體。

適用的裝置

- CVR100W

軟體下載URL

CVR100W VPN路由器

韌體升級

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Firmware Upgrade。Firmware Upgrade頁面開啟：

此頁顯示以下資訊：

- 裝置型號 — 顯示裝置型號，本例為CVR100W。

- PID VID — 顯示裝置的產品ID(PID)和版本ID(VID)。

- 當前韌體版本 — 顯示裝置上的當前韌體。

步驟2.（可選）如果所需的韌體檔案尚未下載到電腦，請按一下此連結以下載最新的韌體：

步驟3.在「Locate & Select the Upgrade File」欄位中按一下Browse以選擇先前下載的韌體。

步驟4.（可選）要在韌體升級後將所有設定恢復為出廠預設值，請選中Reset all configuration settings to factory defaults覈取方塊。韌體升級完成後，此操作會自動將裝置重置為出廠預設設定。

步驟5.按一下Start Upgrade以升級韌體。完成整個過程大約需要一分鐘。

注意：請勿嘗試關閉、重新啟動或關閉路由器，也不要在升級過程中中斷進程，因為這樣可能會導致一些嚴重問題，並使路由器無法使用。