目標

LAN是僅限於家庭或小型企業等用於互連裝置的區域的網路。可以配置LAN設定，以限制可連線的裝置數量以及這些裝置接收的IP地址。在LAN Configuration（區域網配置）頁面上要配置兩個不同的專案：基本LAN和LAN伺服器設定(DCHP)。 本文說明CVR100W VPN路由器上的基本LAN配置。

適用的裝置

· CVR100W

軟體版本

•1.0.1.19

基本LAN

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Networking > LAN > LAN Configuration。LAN Configuration頁面隨即開啟：

步驟2.從VLAN下拉選單中選擇VLAN編號。VLAN編號指定要用於LAN的VLAN。

步驟3.在Local IP Address欄位中輸入CVR100W的LAN IP地址。確保網路中的其他裝置未使用該IP地址。

步驟4.從Subnet Mask下拉選單中選擇IP地址的子網掩碼。

LAN伺服器設定(DHCP)設定

步驟1.按一下所需的DHCP伺服器單選按鈕。可用選項包括：

·啟用 — 允許CVR100W充當DHCP伺服器。

·禁用 — 禁用CVR100W上的DHCP。

· DHCP中繼 — 允許CVR100W充當DHCP中繼。DHCP中繼介面允許根據使用者提供的介面在多個DHCP伺服器上建立多個連線。

節省時間：如果已啟用DHCP伺服器，請執行步驟2至6。如果已選擇DHCP中繼，請跳至步驟5。如果已禁用DHCP伺服器，請跳至步驟8。

步驟2.在「起始IP地址」欄位中輸入第一台主機的IP地址。任何加入LAN的新DHCP客戶端都會分配一個IP地址，該IP地址在起始IP地址後以數字順序排列。

步驟3.在Maximum Number of DHCP Users欄位中輸入DHCP客戶端的最大數量。

附註：IP地址範圍是從輸入的起始IP地址到指定的最大使用者數。範圍顯示在IP地址範圍僅顯示欄位中。

步驟4.在Client Lease Time（客戶端租用時間）欄位中輸入網路使用者連線到路由器的時間（以秒為單位）。在此時間之後，會為使用者提供一個新的IP地址。

步驟5.在Static DNS（1至3）欄位中輸入靜態DNS伺服器的IP地址。靜態DNS伺服器將IP地址對映到域名。

步驟6.（可選）在WINS欄位中輸入WINS IP地址。Windows Internet命名服務(WINS)管理每台裝置與Internet的互動。WINS使用分散式資料庫，該資料庫會自動更新當前可用的電腦名稱以及分配給每個電腦的IP地址。

步驟7.（可選）如果在步驟5中選擇了DHCP中繼，請在「遠端DHCP伺服器」欄位中輸入遠端DHCP伺服器地址。

步驟8.按一下Save以儲存變更。