目標

本文說明如何檢視RV32x VPN路由器系列的系統統計資訊。

簡介

系統統計資訊允許您跟蹤裝置上發生的特定事件。系統統計資訊的一個優點是，在系統崩潰或出現安全違規時，可以使用表來分析問題。

適用裝置

- RV320 Dual WAN VPN路由器

- RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

- v1.1.0.09

系統統計資訊

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Log > System Statistics。

將開啟System Statistics頁面：

顯示相應連線的裝置的以下統計資訊：

- Interface — 顯示所顯示統計資訊的介面名稱。

- Device Name — 顯示裝置的名稱。

- Status — 顯示裝置連線到介面時已啟用。否則顯示為「已禁用」。

- 裝置IP地址 — 顯示裝置的IP地址。

- MAC Address — 顯示裝置的MAC地址。

- 子網掩碼 — 顯示裝置的子網掩碼。

- Default Gateway — 顯示裝置的預設網關。

- DNS — 顯示裝置的DNS IP地址。

- Received Packets — 顯示介面上接收的資料包數。

- Transmitted Packets — 顯示從介面傳輸的資料包數。

- Total Packets — 顯示已通過介面的資料包總數。

- Received Bytes — 顯示資料包中接收的位元組數。

- Transmitted Packets Byte — 顯示通過介面傳輸的位元組數。

- Total Packets Byte — 顯示已傳入資料包的位元組總數。

- Received Byte/Sec — 顯示介面上每秒接收的總位元組數。

- Transmitted Byte/Sec — 顯示通過介面每秒傳輸的資料包數（以位元組為單位）。

- Error Packets Received — 顯示裝置接收的錯誤資料包數。

- Dropped Packets Received — 顯示裝置丟棄的資料包數。

- Sessions — 顯示裝置建立的會話數。

- New Sessions/sec — 顯示裝置上每秒建立的會話數。

- Upstream Bandwidth Usage — 顯示裝置上傳消耗的頻寬。

- Downstream Bandwidth Usage — 顯示裝置下載使用的頻寬。

步驟2.（可選）要獲取更新的系統日誌資訊，請按一下刷新。

現在您已學習如何檢視RV32x VPN路由器系列上的系統統計資訊。