目標

當裝置或應用程式上發生事件時，進程將運行以根據這些事件生成響應，並且響應將輸出到日誌表中。進程日誌可幫助您跟蹤裝置上發生的特定事件。裝置上的日誌資訊的優點是，在系統崩潰或安全違規期間，您可以使用日誌消息來分析問題。

本文說明如何檢視RV32x VPN路由器系列上的進程日誌資訊。

適用裝置

· RV320 Dual WAN VPN路由器

· RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

· v1.1.0.09

日誌進程

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Log > Processes。將開啟進程頁：

「進程」(Processes)表格包含以下欄位：

·名稱 — 顯示進程的名稱。

·說明 — 提供有關裝置上運行的進程的資訊。

·協定 — 顯示特定進程使用的協定。

·埠 — 顯示特定進程使用的埠號。

·本地地址 — 顯示請求特定服務的源電腦的IP地址。

·外部地址 — 顯示響應已傳送請求的目的電腦的IP地址。

下面顯示了「本地地址」和「外部地址」欄位的可能選項。

· 0.0.0.0 — 此IP地址表示裝置當前處於偵聽模式，並接受來自LAN和WAN的任何連線。

· 127.0.0.1 — 此IP地址表示裝置當前處於偵聽模式，僅接受來自裝置的連線。

· :: — 未建立連線。

步驟2.（可選）要獲取最新的進程資訊，請按一下刷新。