目標

遠端管理允許在不使用任何物理連線的情況下遠端訪問和控制裝置。遠端管理是為了從遠端位置提高工作效率。從WAN埠可以訪問使用遠端管理的裝置。本文說明如何在CVR100W VPN路由器上配置遠端管理。

適用的裝置

· CVR100W

軟體版本

•1.0.1.19

遠端管理

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇管理>遠端管理。將開啟Remote Management頁面。

步驟2.在Web Access欄位中，選中相應的覈取方塊以指定如何本地訪問CVR100W的Web配置實用程式。可能的選項包括：

· HTTP — HTTP代表超文本傳輸協定，這是一種通過Internet傳送和接收資訊的技術。

· HTTPS — HTTP代表超文本傳輸協定。HTTP和HTTPS的區別在於HTTPS具有額外的安全功能，例如伺服器和客戶端之間的證書交換。

步驟3.在Remote Management欄位中，選中Enable覈取方塊以啟用遠端管理。遠端管理允許管理員從遠端廣域網(WAN)登入到系統並訪問Web介面。 預設情況下，遠端管理處於禁用狀態。

附註：啟用遠端管理後，任何知道WAN IP地址的人都可以訪問該裝置。由於惡意WAN使用者可能會重新配置裝置並以多種方式濫用裝置，因此建議您在啟用此功能之前更改管理員和所有訪客密碼。

步驟4.在「遠端訪問」欄位中，按一下相應的單選按鈕以指定如何遠端訪問CVR100W的Web配置實用程式。可能的選項包括：

· HTTP — HTTP代表超文本傳輸協定，這是一種通過Internet傳送和接收資訊的技術。

· HTTPS — HTTP代表超文本傳輸協定。HTTP和HTTPS的區別在於HTTPS具有額外的安全功能，例如伺服器和客戶端之間的證書交換。

步驟5.（可選）要允許遠端使用者升級裝置，請選中Remote Upgrade欄位中的Enable覈取方塊。此功能在無法實際訪問裝置的情況下非常有用。

步驟6.在允許的遠端IP地址欄位中，按一下相應的單選按鈕以指定誰可以遠端訪問裝置。可能的值為：

·任何IP地址 — 允許任何IP地址訪問路由器。選擇此選項時，使用者必須更改密碼，以防止未經授權的使用者訪問路由器。輸入允許遠端訪問CVR100W的IP地址範圍。

· IP地址範圍 — 允許一系列使用者訪問路由器。輸入允許遠端訪問CVR100W的IP地址範圍。

步驟7.在Remote Management Port欄位中輸入用於遠端連線的埠號。預設埠號為8080。

步驟8.按一下Save以儲存設定。