目標

一般情況下，網路以相同的方式處理所有流量，並且所有資料都有相同的機會被傳送和/或丟棄。藉助QoS（服務品質），您可以確定特定網路流量的優先順序，同時為優先順序較低的服務提供盡力而為的效能。在需要更有效地利用網路頻寬並使網路效能更可預測時，這是一個非常有用的工具。這可以通過差分服務代碼點(DSCP)完成，它使用IP資料包報頭中的6位欄位對流量進行分類（第3層）。 本文說明如何在RV320和RV325上更改上述QoS值的隊列優先順序。

適用裝置

· RV320 Dual WAN VPN路由器

· RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

· v1.1.0.09

QoS:CoS/DSCP設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Port Management > QoS:CoS/DSCP Setting。將開啟「Qos:CoS/DSCP設定」頁面：

DSCP到隊列

步驟1。要更改服務隊列的優先順序，請導航到相應的DSCP服務，並從相應的隊列優先順序下拉選單中選擇所需的優先順序級別。

DSCP到隊清單顯示以下資訊：

· DSCP - DSCP值範圍為0到63。DSCP的優點是它有範圍廣泛的值可以對映到不同的流量，從而允許更具體和複雜的對映。DSCP工作在OSI（開放式系統互聯）模型的第3層。它與CoS/802.1p值具有相同的分類，但在每個值中有更大的範圍。

- 0到7 — 可以將此範圍中的視為盡力而為的流量分配。盡力而為。它是預設服務型別，建議用於非即時流量。

- 8 - 23 — 背景。後台運行的所有流量都需要分配到此範圍內。這包括批次傳輸、遊戲等。

- 24至31 — 盡最大努力。在普通LAN優先順序上需要盡力傳送的資料。網路不提供任何傳送保證，但資料根據流量獲得未指定的位元率和傳送時間。大多數應用程式將預設為盡力而為。

- 32至47 — 所有影片流量均可分配到此範圍內

- 48到63 — 此範圍主要用於語音流量。

·隊列 — 顯示DSCP對映到的出口隊列（出站隊列）。隊列使用從1到4的優先順序隊列，1是最低優先順序，4是最高優先順序。

步驟2.按一下儲存完成將DSCP配置為隊清單。