目標

WAN是由多個LAN組成的網路。RV32x VPN路由器系列支援雙WAN功能，允許同時使用兩個WAN埠。WAN連線還可以配置為故障切換設定，以確保連續的Internet連線。為了進一步最佳化雙WAN的使用，RV32x VPN路由器系列使用協定繫結。協定繫結允許通過特定WAN埠傳送特定流量。

本文說明如何在RV32x VPN路由器系列上配置雙WAN。

適用裝置

· RV320 Dual WAN VPN路由器

· RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

· v1.1.0.09

雙Wan

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇System Management > Dual WAN。Dual WAN頁面隨即開啟：

負載平衡

步驟1.點選與所需雙WAN模式對應的單選按鈕。

·智慧鏈路備份 — 此選項可確保路由器上連續的WAN連線。如果主WAN失去連線，則由備用WAN接管。從下拉選單中選擇指定為主WAN的WAN。

·負載均衡 — 同時使用兩個WAN連線。這會增加路由器的可用頻寬。

步驟2.按一下「Save」。配置了雙WAN模式。

編輯Wan介面

步驟1.登入到路由器配置實用程式並選擇System Management > Dual WAN。Dual WAN頁面隨即開啟：

步驟2.按一下要編輯的介面的單選按鈕。

步驟3.按一下Edit。

有關空白視窗的資訊，請參閱以下子節。

· WAN頻寬 — 如何為指定的WAN介面配置頻寬。

· 網路服務檢測 — 如何執行ping測試以檢測WAN連線。

· 管理協定繫結 — 如何為指定的WAN介面配置協定繫結。協定繫結確定特定流量使用哪個WAN介面。

WAN頻寬

步驟1.在Upstream欄位中輸入您的ISP提供的每秒最大上傳頻寬（千位）。

步驟2.在Downstream欄位中，輸入ISP每秒提供的最大下載頻寬（以千位為單位）。

步驟3.按一下「Save」。頻寬設定已配置。

網路服務偵測

步驟1.選中Enable Network Service Detection，允許路由器檢測連線。這是通過對配置的IP地址執行ping測試執行的。

步驟2.在Retry Count（重試計數）欄位中輸入路由器嘗試ping配置的IP地址的次數。

步驟3.在「重試超時」欄位中輸入路由器在ping之間等待的秒數。

步驟4.從When Fail下拉選單中，選擇當ping測試失敗時要執行的操作。

·保留系統日誌並刪除連線 — 發生故障切換，且備份WAN介面進行控制。恢復與主WAN的連線後，主WAN恢復控制。

·在系統日誌中生成錯誤條件 — 系統日誌中記錄故障，且不會發生故障切換。

步驟5.選中要為ping測試執行ping操作的位置的覈取方塊。

·預設網關 — RV320 ping配置的預設網關。

· ISP主機 — 輸入ISP主機的IP以便路由器執行ping。

·遠端主機 — 輸入遠端主機的IP地址以便路由器執行ping。

· DNS Lookup Host — 輸入路由器要執行ping的主機名或域名。

步驟6.按一下「Save」。網路服務檢測設定已配置。

管理協定繫結

新增協定繫結

協定繫結是一種功能，用於通過特定WAN介面傳送特定流量。任何與流量型別匹配且從配置的源IP地址傳送到已配置的目的地址的流量都通過協定繫結規則的已配置WAN介面傳送。協定繫結僅在雙WAN模式配置為負載均衡時才可用。

步驟1.在協定繫結表中按一下Add，向指定的WAN介面新增新的協定繫結。

步驟2.從Service下拉選單中選擇將應用於協定繫結的流量型別。

步驟3.在Source IP欄位中輸入將應用於協定繫結的源IP地址。

步驟4.在「目標IP」欄位中輸入將應用於協定繫結的目標IP地址。

步驟5.從Interface下拉式清單中選擇流量將通過的介面。

步驟6.選中Status欄位中的覈取方塊以啟用協定繫結。

附註：按一下Service Management新增服務。 按一下此處轉到服務管理部分。

步驟7.按一下「Save」。協定繫結設定已配置。

編輯協定繫結

步驟1.選中要編輯的協定繫結的覈取方塊。

步驟2.在協定繫結表中按一下Edit。

步驟3.從Service下拉選單中選擇將應用於協定繫結的服務。

步驟4.在Source IP欄位中編輯將應用於協定繫結的源IP地址。

步驟5.在Destination IP欄位中編輯將應用於協定繫結的目標IP地址。

步驟6.從Interface下拉選單中選擇流量要通過的介面。

步驟7.選中Status欄位中的覈取方塊以啟用協定繫結。

步驟8.按一下「Save」。協定繫結配置已更新。

刪除協定繫結

步驟1.選中要刪除的協定繫結的覈取方塊。

步驟2.按一下協定繫結表中的刪除。

步驟3.按一下「Save」。協定繫結配置被刪除。

服務管理

步驟1。按一下「Service Management」。出現Service Management視窗。

步驟2.按一下Add新增新服務。

步驟3.在「服務名稱」欄位中輸入服務的名稱。

步驟4.從protocol下拉選單中選擇服務使用的協定。

· TCP — 服務轉發傳輸控制協定(TCP)資料包。

· UDP — 服務轉發使用者資料包協定(UDP)資料包。

· IPv6 — 服務轉發所有IPv6流量。

步驟5.如果協定是TCP或UDP，請在「埠範圍」欄位中輸入為該服務保留的埠範圍。

步驟6.按一下「Save」。服務將儲存到「服務管理表」中。

步驟7。（可選）選中要編輯的服務的覈取方塊，按一下Edit，編輯所需的欄位，然後按一下Save。出現警告窗口。按一下「Yes」。服務配置已更新。

附註：將自動更新與已編輯的服務關聯的任何配置。

步驟8.（可選）選中要刪除的服務的覈取方塊，按一下Delete並按一下Save。出現警告視窗。按一下「Yes」。服務配置即被刪除。

附註：與已刪除的服務關聯的任何配置都將自動刪除。