目標

本文說明如何在RV32x VPN路由器系列上配置802.1X。

簡介

802.1X是一種基於埠的網路訪問控制技術，用於驗證網路上的裝置。802.1X由三部分組成。想要進行身份驗證的使用者或客戶端（稱為請求方）、處理身份驗證的伺服器（RADIUS伺服器）以及介於兩者之間的裝置（本例中為RV32x路由器）稱為身份驗證者，允許身份驗證伺服器和請求方之間的通訊。

適用裝置

- RV320 Dual WAN VPN路由器

- RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

- v1.1.0.09

802.1X配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Port Management > 802.1X Configuration。

802.1X Configuration頁面隨即開啟：

步驟2.選中Port-Based Authentication覈取方塊以在RV32x上啟用RADIUS身份驗證。

步驟3.在RADIUS IP欄位中輸入RADIUS伺服器的IP地址。

步驟4.在「RADIUS UDP Port」欄位中輸入RADIUS伺服器的UDP埠。這是RADIUS伺服器用於在RADIUS伺服器和路由器之間通訊的埠。

步驟5.在「RADIUS Secret」欄位中，輸入裝置用於向RADIUS伺服器進行驗證的密碼。此密碼允許裝置和RADIUS伺服器加密密碼並交換響應。此欄位必須與RADIUS伺服器上配置的金鑰匹配。

步驟6.從Administrative State下拉選單中，選擇相應埠所需的授權型別。

- 強制授權 — 自動授權LAN埠並轉發流量。

- 強制未授權 — LAN埠自動未經授權且丟棄流量。

- 自動 — 在LAN連線埠上啟用連線埠型驗證。連線埠根據RADIUS驗證處於授權或未經授權狀態。

附註：

- RV325有14個可用埠。

- Port State 列顯示埠的當前狀態。如果連線埠具有連線且獲得授權，則會顯示「已授權」。如果連接埠沒有連線或連線埠未經授權，則顯示連結關閉。

步驟7.按一下「Save」。802.1X配置已儲存。

現在，您已成功在RV32x VPN路由器系列上配置802.1X。