目標

IPv6是IP的最新版本，旨在取代目前的IPv4系統，因為IPv4地址已接近耗盡，IPv6越來越受歡迎。與IPv4相比，IPv6提供的IP地址量要大得多。現在，配置IPv6有助於使網路為未來電腦網路的發展做好準備。本文說明如何在RV215W上配置IPv6 LAN設定。

適用裝置

· RV215W

軟體版本

•1.1.0.5

IPv6 LAN配置

IPv6模式配置

RV215W必須將LAN設定為IPv6才能配置IPv6。以下過程介紹如何在RV215W上為IPv6配置LAN IP模式。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > IP Mode。IP Mode頁面隨即開啟：

步驟2.從「IP模式」下拉選單中選擇LAN:IPv6、WAN:IPv4、LAN:IPv6、WAN:IPv6、LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4或LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4+IPv6。這些選項允許在IPv6上使用LAN介面。

步驟3.按一下「Save」。

IPv6 LAN配置

以下過程介紹了如何配置IPv6的LAN設定。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > IPv6 >IPv6 LAN Configuration。系統將顯示IPv6 LAN Configuration頁面：

步驟2.在IPv6 Address欄位中，輸入要用作LAN介面IPv6地址的IPv6地址。輸入的IPv6地址可以採用雙冒號標籤，也可以不使用雙冒號標籤。

步驟3.在IPv6 Prefix Length欄位中，輸入IPv6地址的網路部分的長度。

步驟4.要將RV215W設定為IPv6 DHCP伺服器，請選中DHCP Status欄位中的Enable覈取方塊。DHCP伺服器在裝置連線到LAN時自動為其分配IPv6地址。

步驟5.（可選）在Domain Name欄位中，輸入DHCP伺服器的域名。

步驟6.在「伺服器首選項」欄位中輸入RV215W DHCP伺服器的伺服器首選項級別。如果網路中存在多個DHCP伺服器，則允許具有最高優先順序的伺服器分配地址。

步驟7.從DNS Server下拉選單中，選擇一個選項。域名系統(DNS)伺服器將IP地址對映到使用者輸入的域名。

·使用DNS代理 — 此選項使用代理DNS伺服器。

·使用ISP提供的DNS — 此選項使用ISP提供的DNS伺服器。

·如下所示使用DNS — 此選項最多使用兩個指定的DNS伺服器。

步驟8.如果在步驟7中選擇如下使用DNS，請在Static DNS 1欄位中輸入要在IPv6網路上使用的主DNS伺服器的IPv6地址。

步驟9.如果在步驟7中選擇如下使用DNS，請在「靜態DNS 2」欄位中輸入要在IPv6網路上使用的輔助DNS伺服器的IPv6地址。

步驟10.在Client Lease Time欄位中，輸入將地址租給客戶端的時間（以分鐘為單位）。值為0表示客戶端可使用一天地址。

步驟11.要新增新的IPv6地址池，請在IPv6地址池表中按一下Add Row，或編輯現有池，選中該池的覈取方塊並按一下Edit。地址池是分配給DHCP客戶端的IP地址範圍。

步驟12.在Start Address欄位中，輸入IPv6地址池的第一個值。

步驟13.在End Address欄位中，輸入IPv6地址池的最後一個值。

步驟14.在IPv6 Prefix Length欄位中，輸入池的字首長度。

步驟15.按一下「Save」。