目標

廣域網(WAN)是一種覆蓋廣泛區域的網路。最受歡迎的WAN是Internet。使用者或使用者網路可以通過Internet服務提供商(ISP)連線到Internet。ISP提供多種設定客戶端與Internet連線的方法。RV215W支援用於IPv4地址的自動DHCP、靜態IP、PPPoE、PPTP和L2TP，以及用於IPv6地址的自動DHCPv6、靜態IP和PPPoE。

本文說明如何在RV215W上配置WAN連線。

適用裝置 |韌體版本

- RV215W | 1.1.0.5(下載最新版)

WAN配置

自動配置DHCP IPv4

動態主機設定通訊協定(DHCP)是一種網路通訊協定，可在電腦連線到網路時自動為其分配IP位址。DHCP用於經常更改IP地址的裝置。由於自動配置，DHCP只需要很少的配置。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > WAN > WAN Configuration。Internet Setup頁面隨即開啟：

步驟2.從Internet連線型別下拉選單中選擇Automatic Configuration - DHCP。

步驟3.（可選）在「可選設定」區域中配置以下設定。

·主機名 — 輸入RV215W的主機名。主機名可為遠端登入RV215W的使用者提供標識。

·域名 — 輸入RV215W的域名。

· MTU — 點選與最大傳輸單元(MTU)的所需配置方法對應的單選按鈕。MTU是可透過網路傳送的最大封包的大小。DHCP連線的標準MTU為1500位元組。

— 自動 — RV215W自動配置MTU大小。

— 手動 — 使用者手動配置MTU大小。

·大小 — 如果按一下MTU欄位中的手動單選按鈕，請輸入MTU大小。較低的MTU大小可能對傳送小資料突發的特定應用程式有益，但通常預設MTU大小就足夠了。

步驟4.按一下「Save」。

靜態IP IPv4

靜態IP地址是分配給裝置延長時間的地址。靜態IP地址主要用於不更改IP地址的裝置服務，如網站託管或網際網路上的其他服務。網際網路服務提供商(ISP)為RV215W的WAN連線提供靜態IP地址。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > WAN > WAN Configuration。Internet Setup頁面隨即開啟：

步驟2.從Internet Connection Type下拉選單中選擇Static IP。

步驟3.在Static IP Settings區域中配置以下設定。所有這些欄位都由ISP提供。

·網際網路IP地址 — 輸入WAN埠的IP地址。

·子網掩碼 — 輸入WAN埠的子網掩碼。

·預設網關 — 輸入預設網關的IP地址。

·靜態DNS 1 — 輸入主DNS伺服器的IP地址。

·靜態DNS 2 — 輸入輔助DNS伺服器的IP地址。

步驟4.（可選）在「可選設定」區域中配置以下設定。

·主機名 — 輸入RV215W的主機名。主機名可為遠端登入RV215W的使用者提供標識。

·域名 — 輸入RV215W的域名。

· MTU — 點選與最大傳輸單元(MTU)的所需配置方法對應的單選按鈕。MTU是可透過網路傳送的最大封包的大小。靜態IP連線的標準MTU為1492位元組。

— 自動 — RV215W自動配置MTU大小。

— 手動 — 使用者手動配置MTU大小。

·大小 — 如果按一下MTU欄位中的手動單選按鈕，請輸入MTU大小。較低的MTU大小可能對傳送小資料突發的特定應用程式有益，但通常預設MTU大小就足夠了。

步驟5.按一下Save。

PPPoE IPv4

乙太網路上的點對點通訊協定(PPPoE)是一種網路通訊協定，可從端點到端點建立虛擬通道。PPPoE需要登入才能建立使用者與ISP之間的連線。由於使用者不一定總是連線至網際網路，因此這可提供額外的安全性。ISP提供PPPoE引數。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > WAN > WAN Configuration。Internet Setup頁面隨即開啟：

步驟2.從「Internet連線型別」下拉選單中選擇PPPoE。

步驟3.在Username欄位中輸入ISP提供的使用者名稱。

步驟4.在Password欄位中輸入ISP提供的密碼。

步驟5.點選與所需連線選項對應的單選按鈕。

·按需連線 — 只有在存在流量時，Internet連線才處於活動狀態。在Max Idle Time（最長空閒時間）欄位中輸入在終止網際網路連線之前連線可以空閒的最長時間。如果ISP根據連線處於活動狀態的時間收取費用，則選擇此選項。

·保持連線 — Internet連線始終處於活動狀態。在Redial Period欄位中輸入時間量。這是RV215W在網際網路連線斷開後重新連線之前等待的時間。

步驟6.從Authentication Type下拉選單中選擇ISP提供的PPPoE連線的身份驗證型別。

·自動協商 — RV215W查詢ISP伺服器以確定使用何種身份驗證方法。然後，RV215W傳送具有正確身份驗證型別的身份驗證憑證。

· PAP — 密碼驗證通訊協定(PAP)是一種透過網路傳輸未加密ASCII密碼的驗證通訊協定。這是一種不安全的身份驗證方法。

· CHAP — 質詢握手身份驗證協定(CHAP)是一種身份驗證協定，它通過使用三次握手來驗證身份驗證。握手在初始連線時和初始連線後的隨機間隔發生。

· MS-CHAP — MS -CHAP是Microsoft版本的CHAP。MS-CHAP的格式是為了與Windows NT產品相容而設計的。

· MS-CHAP2 — MS-CHAP2是MS-CHAP的擴展。MS-CHAP 2是一種比MS-CHAP更強大的身份驗證方法，因為加密金鑰更強。

步驟7.在「服務名稱」欄位中輸入服務名稱。ISP使用服務名稱來定義RV215W的接入型別。服務名稱由ISP提供。

步驟8.（可選）在「可選設定」區域中配置以下設定。

·主機名 — 輸入RV215W的主機名。主機名可為遠端登入RV215W的使用者提供標識。

·域名 — 輸入RV215W的域名。

· MTU — 點選與最大傳輸單元(MTU)的所需配置方法對應的單選按鈕。MTU是可透過網路傳送的最大封包的大小。PPPoE連線的標準MTU為1492位元組。

— 自動 — RV215W自動配置MTU大小。

— 手動 — 使用者手動配置MTU大小。

·大小 — 如果按一下MTU欄位中的手動單選按鈕，請輸入MTU大小。較低的MTU大小可能對傳送小資料突發的特定應用程式有益，但通常預設MTU大小就足夠了。

步驟9.按一下「Save」。

PPTP IPv4

點對點通道通訊協定(PPTP)是一種網路通訊協定，作為ISP交付服務的一部分使用。PPTP不提供資料加密，而是依賴加密協定MPPE。PPTP使用虛擬專用網路(VPN)在不安全的網路上提供安全連線，但是VPN連線產生的隧道開銷比其他連線選項多。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > WAN > WAN Configuration。Internet Setup頁面隨即開啟：

步驟2.從「Internet連線型別」下拉選單中選擇PPTP。

步驟3.在「PPTP設定」區域中配置以下設定。

· IP地址 — 輸入WAN埠的IP地址。

·子網掩碼 — 輸入WAN埠的子網掩碼。

·預設網關 — 輸入預設網關的IP地址。

· PPTP伺服器 — 輸入PPTP伺服器的IP地址。

步驟4.在Username欄位中輸入ISP提供的使用者名稱。

步驟5.在Password欄位中輸入ISP提供的密碼。

步驟6.點選與所需連線選項對應的單選按鈕。

·按需連線 — 只有在存在流量時，Internet連線才處於活動狀態。在Max Idle Time（最長空閒時間）欄位中輸入在終止網際網路連線之前連線可以空閒的最長時間。如果ISP根據連線處於活動狀態的時間收取費用，則選擇此選項。

·保持連線 — Internet連線始終處於活動狀態。在Redial Period欄位中輸入時間量。這是RV215W在網際網路連線斷開後重新連線之前等待的時間。

步驟7.從Authentication Type下拉選單中選擇ISP提供的PPTP連線的身份驗證型別。

·自動協商 — RV215W查詢ISP伺服器以確定使用何種身份驗證方法。然後，RV215W傳送具有正確身份驗證型別的身份驗證憑證。

· PAP — 密碼驗證通訊協定(PAP)是一種透過網路傳輸未加密ASCII密碼的驗證通訊協定。這是一種不安全的身份驗證方法。

· CHAP — 質詢握手身份驗證協定(CHAP)是一種身份驗證協定，它通過使用三次握手來驗證身份驗證。握手在初始連線時和初始連線後的隨機間隔發生。

· MS-CHAP — MS -CHAP是Microsoft版本的CHAP。MS-CHAP的格式是為了與Windows NT產品相容而設計的。

· MS-CHAP2 — MS-CHAP2是MS-CHAP的擴展。MS-CHAP 2是一種比MS-CHAP更強大的身份驗證方法，因為加密金鑰更強。

步驟8.在「服務名稱」欄位中輸入服務名稱。ISP使用服務名稱來定義RV215W的接入型別。服務名稱由ISP提供。

步驟9.選中MPPE Encryption欄位中的Enable以啟用Microsoft點對點加密(MPPE)。MPPE是一種加密通過虛擬專用網路(VPN)連線傳輸的資料的功能。

步驟10。（可選）在「可選設定」區域中配置以下設定。

·主機名 — 輸入RV215W的主機名。主機名可為遠端登入RV215W的使用者提供標識。

·域名 — 輸入RV215W的域名。

· MTU — 點選與最大傳輸單元(MTU)的所需配置方法對應的單選按鈕。MTU是可透過網路傳送的最大封包的大小。PPTP連線的標準MTU為1460位元組。

— 自動 — RV215W自動配置MTU大小。

— 手動 — 使用者手動配置MTU大小。

·大小 — 如果按一下MTU欄位中的手動單選按鈕，請輸入MTU大小。較低的MTU大小可能對傳送小資料突發的特定應用程式有益，但通常預設MTU大小就足夠了。

步驟11.按一下「Save」。

L2TP IPv4

第2層通道通訊協定是一種通道通訊協定，作為ISP提供服務的一部分使用。L2TP不提供資料加密，而是依賴加密協定MPPE。L2TP使用虛擬專用網路(VPN)在不安全的網路上提供安全連線，但是VPN連線產生的隧道開銷比其他連線選項更多。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > WAN > WAN Configuration。Internet Setup頁面隨即開啟：

步驟2.從「Internet連線型別」下拉選單中選擇L2TP。

步驟3.在「L2TP設定」區域中配置以下設定。

· IP地址 — 輸入WAN埠的IP地址。

·子網掩碼 — 輸入WAN埠的子網掩碼。

·網關 — 輸入預設網關地址。

· L2TP伺服器 — 輸入L2TP伺服器的IP地址。

步驟4.從版本下拉選單中選擇L2TP的版本。

·版本2 — L2TP的標準版本。

·版本3 — L2TP的較新版本。L2TPv3提供額外的安全功能和改進的封裝。

步驟5.從cookie length下拉選單中選擇cookie大小。此cookie大小定義每個協商會話的本地唯一cookie的大小。

步驟6.在「供應商ID」(Vendor ID)欄位中點選與所需供應商對應的單選按鈕。供應商ID為L2TP連線提供標識。

·標準 — 當L2TP連線從RV215W連線到非Cisco裝置時，使用此選項。大多數ISP連線都是如此。

· Cisco — 當L2TP連線從RV215W到Cisco裝置時，使用此選項。這用於允許使用者實現自己的L2TP ID。

步驟7.如果供應商ID是Cisco，請在Virtual Circuit ID欄位中輸入L2TP連線的ID。

步驟8.在Authentication欄位中按一下所需的單選按鈕以啟用或禁用身份驗證。

附註：此選項僅適用於L2TP版本3。L2TP版本2要求啟用身份驗證。

步驟9.在Username欄位中輸入ISP提供的使用者名稱。

步驟10.在「密碼」欄位中輸入ISP提供的密碼。

步驟11.點選與所需連線選項對應的單選按鈕。

·按需連線 — 只有在存在流量時，Internet連線才處於活動狀態。在Max Idle Time（最長空閒時間）欄位中輸入在終止網際網路連線之前連線可以空閒的最長時間。如果ISP根據連線處於活動狀態的時間收取費用，則選擇此選項。

·保持連線 — Internet連線始終處於活動狀態。在Redial Period欄位中輸入時間量。這是RV215W在網際網路連線斷開後重新連線之前等待的時間。

步驟12.從Authentication Type下拉選單中選擇ISP提供的L2TP連線的身份驗證型別。

·自動協商 — RV215W查詢ISP伺服器以確定使用何種身份驗證方法。然後，RV215W傳送具有正確身份驗證型別的身份驗證憑證。

· PAP — 密碼驗證通訊協定(PAP)是一種透過網路傳輸未加密ASCII密碼的驗證通訊協定。這是一種不安全的身份驗證方法。

· CHAP — 質詢握手身份驗證協定(CHAP)是一種身份驗證協定，它通過使用三次握手來驗證身份驗證。握手在初始連線時和初始連線後的隨機間隔發生。

· MS-CHAP — MS -CHAP是Microsoft版本的CHAP。MS-CHAP的格式是為了與Windows NT產品相容而設計的。

· MS-CHAP2 — MS-CHAP2是MS-CHAP的擴展。MS-CHAP 2是一種比MS-CHAP更強大的身份驗證方法，因為加密金鑰更強。

步驟13.在「服務名稱」欄位中輸入服務名稱。ISP使用服務名稱來定義RV215W的接入型別。服務名稱由ISP提供。

步驟14.選中MPPE Encryption欄位中的Enable以啟用Microsoft點對點加密(MPPE)。MPPE是一種加密通過虛擬專用網路(VPN)連線傳輸的資料的功能。

步驟15.（可選）在「可選設定」區域中配置以下設定。

·主機名 — 輸入RV215W的主機名。主機名可為遠端登入RV215W的使用者提供標識。

·域名 — 輸入RV215W的域。

· MTU — 點選與最大傳輸單元(MTU)的所需配置方法對應的單選按鈕。MTU是可透過網路傳送的最大封包的大小。L2TP連線的標準MTU為1460位元組。

— 自動 — RV215W自動配置MTU大小。

— 手動 — 使用者手動配置MTU大小。

·大小 — 如果按一下MTU欄位中的手動單選按鈕，請輸入MTU大小。較低的MTU大小可能對傳送小資料突發的特定應用程式有益，但通常預設MTU大小就足夠了。

步驟16.按一下「Save」。

自動配置DHCPv6

動態主機配置協定第6版(DHCPv6)是一種網路協定，在電腦連線到網路時自動為其分配IP地址。DHCPv6用於經常更改IP地址的裝置。由於自動配置，DHCPv6幾乎不需要配置。

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Networking > IPv6 > IPv6 WAN Configuration。將開啟IPv6 WAN Configuration頁面：

步驟2.從WAN連線型別下拉選單中選擇Automatic Configuration -DHCPv6。

步驟3.按一下「Save」。

靜態IPv6

靜態IP地址是分配給裝置延長時間的地址。靜態IP地址主要用於不更改IP地址的裝置服務，如網站託管或網際網路上的其他服務。網際網路服務提供商(ISP)為RV215W的WAN連線提供靜態IP地址。

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Networking > IPv6 > IPv6 WAN Configuration。將開啟IPv6 WAN Configuration頁面：

步驟2.從WAN連線型別下拉選單中選擇靜態IPv6。

步驟3.在ISP提供的IPv6 Address欄位中輸入WAN埠的IPv6地址。

步驟4.輸入ISP定義的WAN埠的字首長度。

步驟5.在ISP提供的Gateway欄位中輸入預設網關的IPv6地址。

步驟6.在ISP提供的Static DNS 1欄位中輸入ISP IPv6網路上主DNS伺服器的IPv6地址。

步驟7.在ISP提供的Static DNS 2欄位中輸入ISP IPv6網路上輔助DNS伺服器的IPv6地址。

步驟8.按一下「Save」。

PPPoE IPv6

乙太網路上的點對點通訊協定(PPPoE)是一種網路通訊協定，可從端點到端點建立虛擬通道。由於使用者設定相當簡單，因此使用PPPoE。ISP提供PPPoE引數。

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Networking > IPv6 > IPv6 WAN Configuration。將開啟IPv6 WAN Configuration頁面：

步驟2.從WAN連線型別下拉選單中選擇PPPoE IPv6。

附註：PPPoE設定是根據Internet Setup頁面上的IPv4 PPPoE配置定義。

步驟3.點選地址模式欄位中與所需模式對應的單選按鈕。

·動態 — 自動分配WAN埠的IPv6地址。

·靜態 — WAN埠的IPv6地址由使用者配置。在IP設定區域中配置以下設定。

- IPv6地址 — 在ISP提供的IPv6地址欄位中輸入WAN埠的IPv6地址。

- IPv6字首長度 — 輸入ISP定義的WAN埠的字首長度。

— 預設IPv6網關 — 在「網關」欄位中輸入預設網關的IPv6地址。

— 靜態DNS 1 — 在靜態DNS 1欄位中輸入在ISP IPv6網路上主DNS伺服器的IPv6地址。

— 靜態DNS 2 — 在靜態DNS 2欄位中輸入在ISP IPv6網路上輔助DNS伺服器的IPv6地址。

步驟4.按一下「Save」。