目標

VPN是一種專用網路，用於通過隧道協定遠端安全地連線網路。備用VPN隧道可確保如果主VPN隧道無法連線，則連線仍會保留。

本文檔旨在指導您如何在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的兩台路由器之間配置備份虛擬專用網路(VPN)隧道。

註：如果您想瞭解有關如何配置網關到網關VPN的更多資訊，請參閱在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置網關到網關VPN。

適用裝置

· RV042

· RV042G

· RV082

備份通道的組態

VPN高級配置

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇VPN > Gateway To Gateway。Gateway To Gateway頁面隨即開啟：

步驟 2.向下滾動到Advanced部分，然後按一下Advanced。出現「Advanced（高級）」區域。

步驟 3.向下滾動至Dead Peer Detection Interval並選中Dead Peer Detection Interval覈取方塊，以定期檢查通過Hello或ACK的VPN隧道的活躍度。

步驟 4.在Dead Peer Detection Interval欄位中輸入問候消息的所需持續時間或時間間隔（以秒為單位）。這是傳送消息以檢查隧道連線狀態的頻率。

步驟 5.選中Tunnel Backup覈取方塊以備份VPN隧道。

步驟 6.在Remote Backup IP Address欄位中，輸入遠端路由器的備份IP地址。

步驟 7.從Local Interface下拉選單中，為備份連線選擇適當的WAN介面。為除主VPN連線之外的備用連線選擇備用WAN介面。如果主VPN連線失敗，則僅顯示此備份連線。

步驟 8.在VPN Tunnel Backup Idle Time欄位中，輸入路由器在初始VPN隧道失敗後嘗試連線備份隧道之前等待的時間（以秒為單位）。

步驟 9.按一下「Save」。

智慧鏈路備份配置

智慧鏈路備份配置允許備份鏈路在主鏈路發生故障時接管主鏈路。因此，僅當主鏈路發生故障時，才使用智慧鏈路備份。

步驟 10.登入到Web配置實用程式，然後選擇System Management > Dual WAN。Dual WAN頁面隨即開啟：

註：如果您想進一步瞭解如何配置雙WAN，請參閱在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置智慧鏈路備份（故障轉移）。

步驟 11.如果主VPN連線失敗，按一下Smart Link Backup 單選按鈕，以使用備份VPN連線繼續VPN連線。

步驟 12.從Primary WAN下拉選單中選擇用於主VPN連線的WAN介面。

步驟 13.按一下「Save」。