目標

點對點通道通訊協定(PPTP)是一種實作VPN的方法。 PPTP在點對點通訊協定(PPP)封包上使用透過傳輸控制通訊協定(TCP)和通用路由封裝(GRE)的控制通道。路由和遠端訪問服務(RRAS)是一種伺服器軟體，它使伺服器能夠充當網路路由器。將PPTP轉發到RRAS時，它允許RRAS伺服器控制網路轉發PPTP。

本文的目標是解釋如何將點對點通道通訊協定(PPTP)轉送到路由和遠端存取服務(RRAS)。

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

將PPTP轉發到RRAS

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Setup > Forwarding。Forwarding頁面的檢視如下所示。

步驟 2.在「服務」下拉選單中，選擇「點對點隧道協定」的PPTP。

步驟 3.在IP Address欄位中，輸入託管VPN服務的伺服器的IP地址。IP地址需要來自同一子網（可以使用子網計算器進行驗證）。

步驟 4.選中Enable 覈取方塊以在VPN路由器上啟用埠範圍轉發。

步驟 5.按一下「Add to List」。

步驟 6.按一下「Save」。

頻寬配置

頻寬管理可以衡量和控制網路鏈路上的通訊。 頻寬管理以位/秒(bps)或位元組/秒(Bps)為測量單位。頻寬配置設定允許上游和下游流量，以及適用於各種型別的流量的服務品質(QoS)設定。

步驟 1.在Web配置實用程式中，選擇系統管理>頻寬管理。將開啟Bandwidth Management頁面：

步驟 2.對於「型別」，按一下Rate Control單選按鈕。

步驟 3.在要應用配置的介面欄位中選中WAN Interface覈取方塊

步驟 4.在「服務」下拉式清單中選擇GRE。GRE是在虛擬點對點連結內使用的封裝通訊協定，因此需要將PPTP轉送到RRAS。

步驟 5.在IP欄位中，輸入伺服器將使用的適用IP地址範圍。

步驟 6.在「Direction」下拉式清單中選擇Downstream。

步驟 7.在Min。Rate欄位，輸入頻寬的最小速率（以Kbit/sec為單位）。

步驟 8.在Max。Rate欄位，輸入頻寬的最大速率（以Kbit/sec為單位）。

步驟 9.選中Enable以啟用建立的頻寬管理調整。

步驟 10.按一下Add to list。

步驟 11.按一下「Save」。