目標

Ping測試是一個網路實用程式，用於確定電腦能否與網路中的裝置通訊。ping測試提供的資訊有助於網路管理員確定連線的狀態。確定糾正或增強連線所需的操作也很有用。本文說明了如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上執行ping測試。

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.1.02

Ping測試

步驟 1.登入到路由器配置實用程式，然後選擇System Management > Diagnostic。Diagnostic頁面隨即開啟：

步驟 2.按一下「Ping」單選按鈕以執行ping測試。

步驟 3.在Ping主機或IP地址欄位中輸入要ping的IP地址或URL地址。

步驟 4.按一下「Go」以開始ping測試。

ping測試完成後，將顯示以下資訊：

·狀態 — 指示ping是成功還是失敗。

·資料包 — 指示裝置傳送和接收的資料包數量。這也表示測試中丟失資料包的百分比。

·往返時間 — 表示ping建立連線並完成測試所用的時間。有三個值：最小值、最大值和平均值。