目標

在RV110W上，管理員可以允許安全集ID(SSID)在特定時間訪問網路。這有助於提高網路安全性。本文說明了如何在RV110W上配置一天內訪問時間設定。

適用裝置

- RV110W

程式步驟

步驟1.使用Web配置實用程式選擇Wireless > Basic Settings。將開啟基本設定頁面。

步驟2.在Wireless（無線）表格中，勾選要在其中編輯Time of Day Access（訪問時間）設定的SSID的覈取方塊。

步驟3.按一下Time of Day Access。將開啟一個新頁面。

步驟4.在Active Time的右側，選中Enable覈取方塊，僅允許在特定時間訪問SSID到網路。

步驟5.在Start Time的右側，使用Hours、Minutes和AM/PM下拉選單設定SSID可以訪問網路的開始時間。

步驟6.在Stop Time右側，使用Hours、Minutes和AM/PM下拉選單設定SSID可以訪問網路的停止時間。

步驟7.按一下Save以儲存變更，Cancel以捨棄變更，或Back以返回上一頁。