目標

使用Web配置實用程式，使用者可以更改RV110W上的各種無線設定，以便路由器以最佳效能運行。本文介紹如何在RV110W上配置基本無線設定。

適用裝置

- RV110W

程式步驟

步驟1.使用Web配置實用程式選擇Wireless > Basic Settings。將開啟基本設定頁面。

步驟2.在Radio右側，勾選Enable覈取方塊以啟用無線網路。

步驟3.從Wireless Network Mode下拉欄位中選擇無線網路模式。

- B/G/N-Mixed — 此選項允許Wireless-N、Wireless-B和Wireless-G裝置連線到網路。

- 僅B — 此選項僅允許Wireless-B裝置連線到網路。

- 僅G — 此選項僅允許Wireless-G裝置連線到網路。

- 僅N — 此選項僅允許Wireless-N裝置連線到網路。

- B/G-Mixed — 此選項允許Wireless-B和Wireless-G裝置連線到網路。

- G/N-Mixed — 此選項允許Wireless-G和Wireless-N裝置連線到網路。

步驟4.如果您選擇B/G/N-Mixed、N-Only或G/N-Mixed，請按一下20MHz單選按鈕或20/40MHz單選按鈕以設定無線頻寬。

步驟5.從Wireless Channel下拉選單中，選擇要連線的通道。

步驟6.從AP管理VLAN下拉選單中，選擇要連線的VLAN ID。

步驟7.在U-APSD（WMM節能）的右側，選中Enable覈取方塊以啟用Unscheduled Automatic Power Save Delivery(U-APSD)（或WMM節能）以節省電力。

步驟8.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。

無線表

步驟1.選中您要編輯的服務集識別符號(SSID)第一列中的覈取方塊。

步驟2.按一下Edit編輯SSID屬性。

步驟3.在Enable SSID列中，按一下On/Off圖示啟用SSID。

步驟4.在SSID Broadcast列中，選中覈取方塊以將SSID廣播到其他無線裝置。

步驟5.從VLAN下拉選單中選擇網路關聯的VLAN ID。

步驟6.在「使用SSID進行無線隔離」列中，選中覈取方塊以無線隔離SSID。

步驟7.在WMM列中，選中覈取方塊以啟用Wi-Fi多媒體(WMM)。

步驟8.在WPS硬體按鈕列中，按一下單選按鈕將RV110W機箱正面的WPS按鈕對映到網路。

步驟9.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。