目標

預設情況下，RV110W充當LAN中的DHCP伺服器。啟用DHCP後，RV110W的IP地址用作您的LAN的網關地址。RV110W從地址池為LAN上的PC分配IP地址。RV110W會在分配每個地址之前對其進行測試，以避免區域網中的重複地址。

本文檔的目的是向您展示如何在RV110W上配置DHCP伺服器設定。

適用裝置

- RV110W

LAN DHCP伺服器設定

步驟1.在Web配置實用程式中選擇Networking > LAN > LAN Configuration。

步驟2.按一下DHCP Server(DHCP伺服器)欄位中的下列單選按鈕之一。

- 啟用 — 允許RV110W充當DHCP伺服器。

- 禁用 — 禁用RV110W上的DHCP。

- DHCP中繼 — 使RV110W充當其他DHCP伺服器的IP地址中繼。

步驟3.選擇Enable後，輸入以下資訊：

- 起始IP地址 — 輸入IP地址池中的第一個地址。任何加入該LAN的新DHCP客戶端都會分配此範圍中的IP地址。

- Maximum Number of DHCP Users — 輸入DHCP客戶端的最大數量。

- IP地址範圍 — （只讀）顯示DHCP客戶端可用的IP地址範圍。

- 客戶端租用時間 — 輸入租用IP地址的持續時間（小時）。

- 靜態DNS 1 — 輸入主DNS伺服器的IP地址。

- 靜態DNS 2 — 輸入輔助DNS伺服器的IP地址。

- 靜態DNS 3 — 輸入第三台DNS伺服器。

- WINS — 輸入主Windows Internet名稱服務(WINS)伺服器的IP地址。

步驟4.選擇DCHP中繼後，在Remote DHCP Server欄位中輸入中繼網關的地址。

步驟5.按一下Save。