目標

動態域名系統(Dynamic Domain Name System， Dynamic DNS)是一種將具有不同IP地址的路由器連線到Internet域名的Internet服務。要使用動態DNS，必須使用動態DNS提供程式(如DynDNS.com、TZO.com、3322.org或noip.com)建立帳戶。本文說明如何在RV110W上配置動態DNS。

適用裝置

- RV110W

程式步驟

步驟1.使用Web配置實用程式選擇Networking > Dynamic DNS。

禁用動態DNS

步驟1.從動態DNS下拉選單中選擇禁用。

步驟2.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。

TZO.com設定

步驟1.從動態DNS下拉選單中選擇TZO.com。

步驟2.在E-mail Address欄位中，輸入TZO.com帳戶的電子郵件地址。

步驟3.在「密碼」欄位中，輸入TZO.com帳戶的密碼。

步驟4.在「驗證密碼」欄位中，再次輸入密碼進行驗證。

步驟5.在「域名」欄位中，輸入TZO.com帳戶的域名。

步驟6。（可選）按一下Test Configuration以測試設定。

步驟7.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。

DynDNS.com設定

步驟1.從動態DNS下拉選單中選擇DynDNS.com。

步驟2.在E-mail Address欄位中，輸入DynDNS.com帳戶的電子郵件地址。

步驟3.在「密碼」欄位中，輸入DynDNS.com帳戶的密碼。

步驟4.在「驗證密碼」欄位中，再次輸入密碼進行驗證。

步驟5.在「主機名」欄位中，輸入DynDNS.com帳戶的域名。

步驟6。（可選）按一下Test Configuration以測試設定。

步驟7.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。

3322.org設定

步驟1.從動態DNS下拉選單中選擇3322.org。

步驟2.在Username欄位中，輸入3322.org帳戶的使用者名稱。

步驟3.在「密碼」欄位中，輸入3322.org帳戶的密碼。

步驟4.在「主機名」欄位中，輸入3322.org帳戶的域名。

步驟5.（可選）按一下Test Configuration以測試設定。

步驟6.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。

noip.com設定

步驟1.從動態DNS下拉選單中選擇noip.com。

步驟2.在E-mail Address欄位中，輸入noip.com帳戶的電子郵件地址。

步驟3.在「密碼」欄位中，輸入noip.com帳戶的密碼。

步驟4.在「驗證密碼」欄位中，再次輸入密碼進行驗證。

步驟5.在「主機名」欄位中，輸入noip.com帳戶的域名。

步驟6。（可選）按一下Test Configuration以測試設定。

步驟7.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。