目標

防火牆是一種安全系統，它使用配置的安全規則監控和控制傳入和傳出流量流向網路。防火牆充當受信任、安全的內部網路和外部不受信任網路之間的屏障。

本文檔的目標是向您展示如何在RV110W上配置防火牆基本設定。

附註：有關高級配置設定（例如啟用或禁用防火牆中的特定服務），請參閱RV110W上的防火牆服務管理。

適用裝置

· RV110W

基本防火牆配置

步驟1.使用Web配置實用程式選擇Firewall > Basic Settings。系統將顯示Basic Settings頁面：

步驟2.在Firewall 欄位中，勾選Enable覈取方塊以啟用防火牆設定。

步驟3.在DoS Protection欄位中，勾選Enable覈取方塊以保護您的網路免受拒絕服務(DoS)攻擊。

步驟4.在Block WAN Request欄位中，選中Enable覈取方塊以拒絕外部網路對RV110W的ping請求。

步驟5.在Web Access欄位中，勾選HTTP覈取方塊和/或HTTPS覈取方塊以啟用來自這些通訊協定的流量。HTTPS是HTTP的版本，可為封包加密以提高安全性。

步驟6.在Remote Management欄位中，選中Enable覈取方塊以啟用遠端管理設定。

附註：如果選擇不啟用遠端管理，請跳到步驟11。

步驟7.在Remote Access欄位中，按一下HTTP單選按鈕或HTTPS單選按鈕來選擇用於連線到防火牆的Web存取型別。HTTPS加密資料包以提高安全性。

步驟8.在Remote Upgrade欄位中，選中Enable覈取方塊以允許遠端升級RV110W韌體。

步驟9.在Allowed Remote IP Address 欄位中，點選Any IP Address 單選按鈕以允許從任何IP遠端升級路由器，或點選下面的單選按鈕在右側欄位中輸入允許遠端升級路由器的IP地址範圍。

步驟10.在Remote Management Port欄位中，輸入允許進行遠端管理的埠或埠範圍。

步驟11.在IPv4多點傳送通過：（IGMP代理）欄位中，勾選Enable覈取方塊以啟用IPv4的多點傳送通過。

步驟12.在IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)欄位中，勾選Enable覈取方塊以啟用IPv6的多播傳輸。

注意：僅當在Networking > IP Mode頁面上將裝置配置為在IPv6模式下運行時，才可以啟用此選項。

步驟13.在UPnP 欄位中，勾選Enable 覈取方塊以啟用通用即插即用(UPnP)，允許自動發現可連線到路由器的裝置。

附註：如果選擇不啟用UPnP，請跳至步驟16。

步驟14.在Allow User to Configure欄位中，選中Enable 覈取方塊以允許使用者將埠對映規則設定為。

步驟15.在Allow Users to Disable Internet Access欄位中，選中Enable覈取方塊以允許使用者禁用Internet訪問。

步驟16.在阻止Java欄位中，如果要阻止Java applet，請選中Enable覈取方塊。接下來，按一下Auto單選按鈕以阻止所有埠上的Java，或按一下Manual單選按鈕在Port欄位中輸入要阻止Java的埠號。

步驟17.在阻止Cookie欄位中，如果要阻止Cookie，請選中Enable覈取方塊。接下來，按一下Auto單選按鈕以阻止所有埠上的cookie，或按一下Manual單選按鈕在Port欄位中輸入要阻止cookie的埠號。

步驟18.在阻止ActiveX欄位中，如果要阻止ActiveX內容，請選中Enable覈取方塊。接下來，按一下Auto單選按鈕以在所有埠上阻止ActiveX內容，或按一下Manual單選按鈕在Port欄位中輸入要阻止ActiveX內容的埠號。

步驟19.在Block Proxy欄位中，勾選Enable覈取方塊以封鎖代理伺服器。接下來，點選Auto單選按鈕以阻止所有埠上的代理伺服器，或者點選Manual單選按鈕以在Port欄位中輸入要阻止代理伺服器的埠號。

步驟20.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。