目標

靜態IP定址為裝置提供恆定IP。這樣可簡化網路內的通訊，但也帶來安全風險。

本文檔的目的是向您展示如何在RV110W上配置靜態IP WAN設定。

適用裝置

· RV110W

配置靜態IP

步驟1.在Web配置實用程式中，選擇Networking > WAN。

步驟2.從Internet連線型別(Internet Connection Type)欄位的Internet連線型別(Internet Connection Type)下拉選單中，選擇靜態IP。

步驟3.在Internet IP地址欄位中，輸入WAN埠的IP地址。

步驟4.在Subnet Mask欄位中，輸入WAN埠的子網掩碼

步驟5.在Default Gateway欄位中，輸入預設閘道的IP位址。

步驟6.在靜態DNS 1欄位中，輸入主DNS伺服器的IP地址。

步驟7.在靜態DNS 2欄位中，輸入輔助DNS伺服器的IP地址。

步驟8.（可選）在Host Name（主機名）欄位中輸入RV110W的主機名。

附註：如果您不希望配置任何可選設定，請跳至步驟11。

步驟9.在Domain Name（域名）欄位中輸入網路的域名。

步驟10.按一下Auto以設定MTU的大小以自動調整大小，或按一下Manual在MTU欄位中指定MTU的大小。

步驟11.如果按一下手動，請在Size欄位中輸入MTU的大小。

步驟12.按一下Save儲存配置更改，或按一下Cancel放棄更改。