目標

DHCP是一種協定配置，用於希望通過網路進行通訊的主機。DHCP伺服器負責向請求網路引數的裝置分發網路引數（如IP地址）。如果沒有DHCP，網路上的每台裝置都需要手動配置。

本文檔的目的是向您展示如何在RV110W上配置DHCP WAN設定。

適用裝置

· RV110W

配置DHCP

步驟1.在Web配置實用程式中，選擇Networking > WAN。

步驟2.從Internet Connection Type下拉選單中選擇Automatic Configuration - DHCP。

步驟3.（可選）在Host Name欄位中輸入RV110W的主機名。

附註：如果您不希望配置任何可選設定，請跳至步驟7。

步驟4.在Domain Name（域名）欄位中輸入網路的域名。

步驟5.按一下Auto以自動調整MTU的大小，或按一下Manual以指定MTU的大小。

步驟6.如果按一下手動，請在大小欄位中輸入MTU的大小。

步驟7.按一下Save儲存配置更改，或按一下Cancel放棄配置更改。