目標

快速跨距樹狀目錄通訊協定(RSTP)是一種網路通訊協定，可防止網路中的回圈。  RSTP還配置哪些物理鏈路應轉發幀。

本文檔旨在向您展示如何在RV110W路由器上配置RSTP。

適用裝置

· RV110W

軟體版本

•1.2.0.9

配置RSTP

步驟1.登入到Web配置實用程式並導航到Networking > LAN > RSTP，此時將開啟RSTP頁：

步驟2.從System Priority（系統優先順序）下拉列表中選擇優先順序別。系統優先順序越低，裝置就越有可能成為生成樹中的根。預設值為32768。

步驟3.在Hello時間欄位中，輸入生成樹的根在傳送hello消息之前需要等待的時間。

步驟4.在Max Age欄位中，輸入路由器等待接收hello訊息所需的時間。

步驟5.在Forward Delay欄位中，輸入介面等待從封鎖狀態變更為轉送狀態所需的時間。

步驟6.在Force Version欄位中，選擇要使用的預設協定版本。

可用選項定義如下：

·正常 — 使用RSTP。

·相容 — 與舊的STP相容。

步驟7.在設定表中，配置以下設定：

·協定啟用 — 選中此框可在埠上啟用RSTP。

·邊緣 — 選中此框可將埠設定為邊緣埠（終端站）。 取消選中此框可使埠成為到另一個STP裝置的鏈路（網橋）。

·路徑開銷 — 輸入埠的路徑開銷。接受2到200000000之間的數字。

步驟8.按一下「Save」。