目標

本文旨在向您提供通過RV340 WAN埠上的資料包捕獲調試頁執行資料包捕獲的步驟。

需求

- RV34X系列裝置 — 韌體1.0.03.15版或更高版本

- 缺陷引用ID:CSCdy12345

通過調試選單啟用資料包捕獲的步驟

步驟1. 輸入RV34x系列路由器的IP地址，然後登入該路由器。

附註：Cisco RV裝置的預設IP地址為192.168.1.1。如果您的區域網中有多個路由器，該IP地址可能與192.168.1.1 IP地址不同。

步驟2.現在，您需要編輯瀏覽器的URL欄中的URL，將瀏覽器導航至調試資料包捕獲功能。

編輯URL以指向「調試」頁

1. 在編輯URL之前，它將顯示為：https://router-IP-address/index.html#/GettingStarted

2. 刪除index.html#/GettingStarted

3. 將debug/packet_capture.html新增到「https://router-IP-address/」結尾

4. URL顯示如下：https://router-IP-address/debug/packet_capture.html

即時示例可能如下所示：

https://192.168.1.1/debug/packet_capture.html

現在，在URL欄中的游標仍然處於活動狀態的情況下，按一下Enter導航到新增了其他調試引數的頁面。

附註：如果您以前設定了備用埠來訪問裝置進行遠端管理，則需要修改URL以包含自定義埠號。

在URL欄中的路由器IP地址後附加「：PortID」：EX- https://router-IP-address:portID/debug/packet_capture.html

即時示例可能如下所示：

https://192.168.1.1:445/debug/packet_capture.html

步驟3.開啟調試頁後，您將在可用埠之間進行選擇。對於RV340，有三個選項：Wan1、Wan2和LAN。從下拉框中選擇所需的埠。

附註：捕獲之前仔細檢視螢幕頂部的警告。可能對您的網路產生影響。

步驟4.按一下Start按鈕。

附註：計數器將開始從0開始計數以表示經過的時間。

步驟5.達到封包擷取要求後，按一下Stop按鈕以停止擷取封包。

步驟6.現在，您可以將剛剛完成的捕獲匯出到本地裝置。按一下Export按鈕執行此操作。

瀏覽器將提示您選擇位置。下載檔案的名稱格式如下：

PortID_DevicePID_Date.PCAP

在我們的裝置上，我們允許將檔案儲存到Windows PC的預設位置：C:\Windows\Users\UserName\Downloads

附註：下載的預設位置因儲存檔案的裝置而異。您應該會收到輸入自定義位置以儲存檔案的選項。

結論

現在，您已將資料包捕獲匯出到裝置中，該裝置可供您檢視和分析，或傳送給受信任的人員。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話