目標

本文說明如何在RV34x系列路由器上配置廣域網(WAN)負載平衡。

簡介

如果您的網路包含多個網際網路服務提供商(ISP)，則可以使用雙廣域網或多廣域網路由。雙WAN路由能夠在兩個或多個WAN連線之間輕鬆平衡流量。多WAN功能提供出站WAN流量，並根據數值權重（以百分比或頻寬為單位）在多個WAN介面[WAN和（通用串列匯流排）]上進行負載均衡。

在許多網路中，其他路由器作為備用路由器隨時待命，但如果您配置這些路由器以實現WAN負載均衡，則有一些很好的好處。即使您的主要WAN連線處於聯機狀態，您也可以利用您的備份WAN連線。這樣，您和您的客戶端就可以訪問更多的頻寬。

適用裝置

- RV34x系列

軟體版本

- 1.0.03.15

WAN負載均衡的功能

- 高效利用多個WAN介面。

- 可用於在介面之間分發流量。

- 使用重複的ping測試監控每個WAN連線，並在連線中斷時自動將出站流量路由到另一個WAN介面。

- 基於每個IP連線執行傳出網路負載均衡；它不是通道繫結，即單個連線同時使用多個WAN連線。

- 還可以配置WAN的虛擬區域網(VLAN)介面以實現負載均衡或故障切換。

配置WAN負載平衡

步驟1.使用登入憑證登入到RV34x路由器的基於Web的實用程式；預設使用者名稱和密碼為cisco。如果您已預配置使用者名稱和密碼，請使用該使用者名稱和密碼登入路由器。有關如何訪問Cisco RV340系列VPN路由器的基於Web的設定頁面的資訊，請點選此處。

步驟2.導覽至WAN > Multi-WAN。在Interface Setting Table中，將WAN2介面的Precedence(For Failover)值更改為1。預設值為2。

附註：在本示例中，我們認為兩個乙太網WAN介面都是活動的Internet連線。

步驟3.一旦將WAN2介面的優先順序值更改為1,WAN1和WAN2介面的Weighted by Percentage(For Load-Balance)(%)欄位將可供編輯。WAN1和WAN2介面的預設值為50%;但是，您可以為每個介面編輯此值以滿足您的需要。按一下「Apply」。

附註：負載均衡中涉及的介面的累計權重應為100%。

步驟4.（WAN負載均衡的替代選項）您可以通過選中Weighted by Bandwidth(For Load-Balance)(Mbps)覈取方塊來啟用負載均衡。編輯WAN1和WAN2介面上的值以滿足您的需求。按一下「Apply」。

附註：WAN介面上的頻寬（用於負載平衡）(Mbps)加權預設值為100 Mbps;但是，您可以根據需要配置1到1000 Mbps之間的任何值。

驗證

導覽至Status and Statistics > Port Traffic。

您可以檢驗WAN1和WAN2介面上用於Rx和Tx資料包的計數器，以確認流量通過兩個活動WAN連線流動。

- Rx Packets — 連線埠上接收的封包數。

- Tx Packets — 在連線埠上傳輸的資料包數

結論

您現在已在RV34x系列路由器上成功配置WAN負載均衡。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話