目標

遠端記錄是調試網路問題的有效工具。RV160x和RV260x上的日誌選項包括：local、email和remote server。本文說明在RV160W上設定遠端日誌記錄的步驟。在開始之前，我們將提供一些附加上下文以幫助您確定本文是否適合您。

需求

- RV160x [連結到管理指南]

- RV260x [連結到管理指南]

- 先前配置的系統日誌伺服器或終端，具有分配的IP地址

誰將使用遠端日誌記錄？

這篇文章適用於少數不同型別的人。有些客戶希望在RV160x/RV260x和遠端雲位置之間建立資料「管道」。或者，這可能適用於將日誌傳送到內部網路或網路終端的人員。第三，您可能希望通過第三方提供商以程式設計方式登入您的網路。遠端日誌記錄的目的是分析、監視或儲存日誌內容。藉助現代資料探勘技術，此類提供商將能夠從日誌中挖掘出洞察力。無論您是在內部還是外部儲存日誌，「管道」的需求都有不同的注意事項。

這條管道很像一條水管線，不管你往哪引線，它都會噴出原木。但是為了從這些日誌中獲取價值，有些人選擇使用第三方來將日誌情景化。

如果您的系統日誌伺服器尚未設定

有許多用於設定遠端系統日誌伺服器的解決方案。我們不會只推薦其中一個，下面是一些不錯選項的連結。

- 傳送至AWS的Cisco Umbrella日誌

- Red Hat Syslog伺服器

配置遠端日誌記錄

步驟1。登入到路由器後，按一下System Configuration > Log。

步驟2.按一下Log Settings標題下的Enable覈取方塊。

步驟3.日誌包含八個不同的影響級別。根據您的用途選擇適當數量的資訊會有所不同。請記住，隨著時間的推移，包含日誌的目錄可能會變得比您最初預期的要大。請參閱以下從影響最小到最大的清單：

1. 調試 — 記錄用於故障排除的大部分資訊。

2. 資訊 — 不影響效能的詳細資訊。

3. 通知 — 正常但重要的條件。

4. 警告 — 工作正常，但可能切換到錯誤模式。

5. 錯誤 — 由於出現錯誤，函式或功能不可用。

6. 關鍵 — 關鍵條件。

7. 警報 — 需要立即採取措施。

8. 緊急 — 裝置不可用或無法訪問。

附註：僅在您正在主動使用日誌時才啟用「調試」。

附註：選擇此處選擇的設定，但可以通過實驗將其撥入您的需求。

步驟4.本節中的進一步決定要求同樣程度的公正審查。預設情況下，所有選定的類別都是我們所選擇的。

1. 核心

2. 系統

3. 防火牆

4. 網路

5. VPN

6. OpenVPN

7. 使用者

8. 無線

9. PnP

附註：如果您使用第三方來分析日誌，請選擇哪些類別，然後檢視其文檔以瞭解要包含的類別。

步驟5.滾動到頁面底部（如果適用）。 然後按一下Remote syslog Servers標題下面的Enable覈取方塊。

步驟6.輸入遠端伺服器的IP地址。

附註：遠端日誌伺服器必須是用於傳遞系統日誌檔案的有效終結點。

步驟7.（可選）若要獲得冗餘，請另外新增一個IP地址。

步驟8.按一下Apply以完成設定。

步驟9.請務必使用running config > startup config來儲存組態。

結論

在本配置指南中，我們研究了如何引導RV160x/RV260x路由器通過IP地址向終端傳送日誌。請注意，日誌僅在啟用後生成，不會在回溯方法中生成。