目標

本文檔旨在向您展示如何在RV160和RV260路由器上配置即插即用(PnP)和PnP支援。

簡介

思科開放式即插即用(PnP)代理是適用於思科S系列裝置的軟體應用程式。裝置通電後，嵌入到裝置中的Open PnP代理發現進程會嘗試發現Open PnP伺服器的地址。Open PnP代理使用動態主機配置協定(DHCP)、域名系統(DNS)和思科雲服務發現等方法來獲取Open PnP伺服器的所需IP地址。思科S系列裝置的簡化部署流程可自動完成以下與部署相關的操作任務：

- 為裝置建立初始網路連線。

- 傳送裝置配置。

- 提供韌體映像。

PnP支援是通過FindIT 1.1（充當PnP伺服器）在小型企業環境中引入的。

有關PnP和FindIT需要熟悉的一些術語：

- Image是啟用PnP的裝置的韌體更新。

- Configuration是要下載到裝置的配置檔案。配置檔案包含裝置參與網路所需的全部資訊，例如網關、已知裝置的IP地址、安全設定等。

- Unclaimed裝置是已簽入PnP伺服器但未為其分配映像或配置的裝置。

- 調配是為裝置提供映像或配置的行為。

適用裝置

- RV160

- RV260

軟體版本

- 1.0.00.15

PnP路由器配置

必須首先將裝置配置為與PnP伺服器「簽入」以接收調配。要將路由器配置為簽入FindIT Manager以支援PnP，請執行以下步驟。

步驟1.登入到路由器的Web配置頁。

步驟2.導覽至System Configuration > PnP。

步驟3.預設情況下，在路由器中啟用PnP，並將PnP Transport設定為自動，以自動發現PnP伺服器。在本示例中，已選擇Static作為PnP Transport選項。

附註：與交換機不同，RV160/RV260系列路由器僅支援超文本傳輸協定安全(HTTPS)加密PnP通訊。

步驟4.輸入FindIT管理器的IP地址或完全限定的域名(FQDN)，以及埠號（如果它使用的是埠443以外的內容）。預設情況下，路由器將信任任何已經受信任的證書頒發機構(CA)證書。  如果需要，您可以通過只選擇一個根CA證書來選擇僅信任來自特定證書頒發機構的證書。

在本例中，

IP/FQDN是FindIT.xxxx.net。

Port is 443。

CA證書為全部。

步驟5.按一下Apply。

映像或組態上傳

要達到低部署或無觸控部署，需要在首次開啟電源之前配置或映像檔案可供裝置使用。要將映像或配置上傳到FindIT Manager以部署到PnP裝置，請執行以下步驟。

步驟1.連線到FindIT Network Manager並轉至Network Plug and Play，然後選擇Images或Configurations。

在此示例中，已選擇Images。

步驟2.按一下Add圖示以新增映像檔。

步驟3.將韌體檔案從資料夾拖放到瀏覽器視窗，然後選擇Upload。

申報裝置

上傳韌體或配置後，您可以宣告已簽入的裝置。宣告裝置允許FindIT伺服器將配置或映像部署到該裝置。

步驟1.登入到FindIT Manager，然後導航至Network Plug and Play > Unclaimed Devices。

步驟2.在Unclaimed devices下找到裝置並選擇它。

步驟3.選擇要應用的配置或映像，然後按一下Claim。  在此示例中，已選擇配置檔案。這會將裝置從Unclaimed頁籤移到Claimed頁籤，並且裝置下次檢查到伺服器時會部署配置。

配置PnP重定向

預設情況下，PnP在RV160/RV260路由器上啟用，並設定為「自動發現PnP伺服器」。這可能發生在DHCP伺服器、DNS查詢或思科的裝置幫助網站上。

PnP自動重定向允許您使用思科的裝置幫助網站(https://software.cisco.com)來允許來自多個網路的啟用PnP的裝置自動連線到所需的PnP伺服器。您將能夠遠端處理大量裝置的配置和映像。

要配置PnP自動重定向，請執行以下步驟。

步驟1.登入到路由器的Web實用程式。導覽至System Summary。

步驟2.從「System Information」獲取路由器的序列號和型號(PID VID)。

步驟3.前往思科軟體中心網站(https://software.cisco.com)

步驟4.使用思科智慧帳戶登入，然後導航至即插即用連線。

步驟5.導覽至Controller Profiles 以新增有關伺服器的詳細資訊。

步驟6.按一下Add Profile...

步驟7.選擇Controller Type作為PNP SERVER，然後按一下Next。

步驟8.輸入必填欄位，包括配置檔名稱、主控制器（以包括URL）並上傳安全套接字層(SSL)證書。

Controller Profile的示例如下所示：

步驟9.構建配置檔案後，即可新增裝置。為此，請導航至Devices，然後按一下Add Devices...

步驟10.使用Import using a CSV file或Enter Device info手動添加裝置。

附註：如果要新增大量裝置，請使用使用CSV檔案匯入選項。

在本示例中，選擇了Enter Device info manually。

按「Next」（下一步）。

步驟11.按一下Identify Device...

步驟12.輸入序列號、基本PID、控制器配置檔案資訊和說明。

按一下「Save」。

步驟13.檢查設定，然後按一下「Submit」。

步驟14.出現關於成功新增裝置的結果螢幕。按一下「完成」。

步驟15.路由器稍後將簽入伺服器。重新啟動後，路由器將定期連線到伺服器。因此不需要重新導向。這將需要幾分鐘。

當路由器與伺服器聯絡時，您將看到以下螢幕。

重新導向成功後，您將看到以下畫面。

步驟16.要檢視裝置是否已簽入FindIT管理器，請轉至FindIT管理器。導覽至Network Plug and Play > Unclaimed Devices。

步驟17.確保裝置已簽入FindIT管理器。然後，您可以管理RV160或RV260的配置或映像。

結論

您現在應該已經在RV160/RV260路由器上成功配置PnP。

要在RV34x系列路由器中配置PnP，請按一下此處。

有關FindIT Network Management的詳細資訊，請按一下此處。

如果您想瞭解有關FindIT和網路PnP的更多資訊，請按一下此處。

有關如何申請智慧帳戶的更多資訊，請按一下此處。

要瞭解有關將FindIT網路管理器註冊到思科智慧帳戶的更多資訊，請點選此處。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話