目標

本文的目的是展示如何使用6in4或6rd在RV160x和RV260x路由器上配置IPv6轉換。

簡介

Internet協定第6版(IPv6)為Internet協定第4版(IPv4)提供了許多附加優勢。IPv6提供了更大的地址空間、更簡單的地址聚合和整合安全性。IPv6過渡可幫助屬於IPv6網路的主機通過IPv4網路鏈路進行通訊。

要從IPv4遷移到IPv6，可以使用稱為6in4的Internet轉換機制。 6in4使用隧道，其中IPv6資料包封裝在IPv4報頭中，IP協定號設定為41。協定號是IPv4報頭中的「協定」欄位值或IPv6中的「下一報頭」欄位值。協定41是嵌入IPv4資料包中的IPv6資料包的路由協定。然後，資料包會通過IPv4 Internet或網路傳送。6in4是一種常用的過渡機制。

實現IPv6過渡的另一種方式是IPv6快速部署（第6次）。第6層也是隧道機制，它允許網際網路服務提供商(ISP)以輕量級且安全的方式快速部署IPv6，而不需要升級現有的IPv4訪問網路基礎設施。在此方法中，每個ISP使用唯一的IPv6字首。

適用裝置

- RV160

- RV260

軟體版本

- 1.0.00.15

配置IPv6過渡

要在RV160x/RV260x上配置IPv6轉換，請執行以下步驟。

步驟1.登入到路由器的Web配置頁。

附註： 在本文中，我們將使用RV260W來配置IPv6轉換。配置可能因所使用的型號而異。

步驟2.選擇WAN > IPv6 Transition。

步驟3.勾選Enable以啟用通道介面。

步驟4.輸入說明。

步驟5. Local Interface和Local IPv4 Address顯示所選介面。

步驟6.按一下Apply。

IPv4隧道中的IPv6(6in4)

要新增IPv4隧道(6in4)，請輸入以下資訊：

步驟1.選擇IPv4 Tunnel(6in4)中的IPv6單選按鈕。

步驟2.輸入遠端IPv4地址。

步驟3.輸入本地IPv6地址和長度。

步驟4.輸入遠端IPv6地址和長度。

步驟5.按一下Apply。

步驟6.如果要在重新啟動之間保留配置，則需要將運行配置複製到啟動配置。為此，請按一下頁面頂部的Save圖示。

步驟7.在組態管理中，向下滾動至複製/儲存組態一節。請確認Source是Running Configuration，而Destination是Startup Configuration。按一下「Apply」。

IPv6快速部署（第6個）

在IPv6快速部署（第6個）中，每個ISP使用自己的IPv6字首之一。因此，提供商可以保證其第6台主機可從所有可以到達其IPv6網路的本地IPv6主機中訪問。

步驟1.選擇IPv6 Rapid Deployment（第6步）單選按鈕。

步驟2.在「配置模式」部分，按一下Automatically from DHCP以使用DHCP（選項212）獲取第6個字首、中繼IPv4地址和IPv4掩碼長度。

步驟3.如果您願意，請選擇手動並設定以下第6個引數。

- 輸入中繼的IPv4地址。

- 輸入IPv4通用首碼長度。

- 輸入IPv6字首/長度。IPv6網路（子網）由字首標識。網路中的所有主機的IPv6地址都有相同的初始位。輸入網路地址中的常用初始位數。預設值為64。

附註：上述引數需要由ISP定義。

步驟4.按一下Apply。

附註：請記得按一下頁面頂部的Save圖示，導航到Configuration Management部分，將運行配置檔案複製到啟動配置檔案中。

現在，您應該已經在RV160x/RV260x路由器上成功配置IPv6轉換。