目標

本文旨在展示如何通過基於Web的實用程式和電話GUI在Cisco IP電話8800系列多平台上設定首選語言。

適用裝置 |韌體版本

- 8800系列 | 11.0.1(下載最新版本)

設定語言 — 通過基於Web的實用程式

步驟1.登入到IP電話的基於Web的實用程式，然後按一下Admin Login > advanced。

步驟2.按一下「Voice > Regional」。

步驟3.在「語言」區域下的「語言選擇」欄位中輸入首選語言。

附註：本範例中使用英語。

步驟4.按一下「Submit All Changes」。

現在，您應該已經通過基於Web的實用程式成功設定電話上的語言。

設定語言 — 通過電話GUI

步驟1.按IP電話上的Applications按鈕。

步驟2.使用Navigation Cluster按        鈕，導航到Device administration，然後按Select軟鍵。

步驟3.導航到Language，然後按Select軟鍵。

步驟4.選擇語言，然後按Save軟鍵。

附註：在本例中，選擇了English-US。

現在，您應該已經通過GUI成功地在電話上設定語言。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話